المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

أستكشاف أخطاء حالة مودم الكبل وإصلاحها

حالة عدم الاتصال

عملية النطاق - حالة init(r1) و init(r2) و init(rc)

DHCP - حالة init(d)

DHCP - حالة init(i)

TOD Exchange- حالة INIT(t)

تم بدء نقل ملف الخيار - حالة init(o)

متصل، متصل(d)، متصل(pk)، حالة متصل(pt)

عبر الإنترنت لإرجاع Telco

حالة الرفض(pk) و الرفض(pt)

التسجيل - حالة الرفض (m)

التسجيل - حالة الرفض (ج)

الملحق

إظهار أمر وحدة التحكم من CM

التقاط تصحيح الأخطاء الكامل على جانب CM

إظهار أمر وحدة التحكم من CMTS

شرح المؤقتون

تكوين نموذج CMTS

معلومات ذات صلة

المقدمة

يناقش هذا المستند الحالات المختلفة التي تمر بها أجهزة مودم الكبلات (CMs) قبل أن تأتي عبر الإنترنت وتنشئ اتصال IP. يسلط المستند الضوء على أوامر أستكشاف أخطاء برنامج Cisco IOS® software وإصلاحها الأكثر إستخداما للتحقق من حالة CMs في، والأسباب التي يمكن أن تتسبب في وصول أجهزة المودم إلى تلك الحالة. ويتم توضيح ذلك بواسطة أوامر show و debugs في كل من نظام توصيل المودم الكابلي (CMTS) و CM. يناقش هذا المستند أيضا بعض الخطوات التي يمكن إتخاذها للوصول إلى الحالة الصحيحة، والتي تتضمن العديد من الحالات عبر الإنترنت مثل online(pt) أو online(d).

ملاحظة: ارجع إلى فهم كيفية عمل التهيئة الأساسية للمخطط الانسيابي لتهيئة مودم الكبل وعرض عام سريع.

قبل البدء

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المتطلبات الأساسية

يجب أن يكون قارئ هذا المستند على دراية ببروتوكول DOCSIS.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

أستكشاف أخطاء حالة مودم الكبل وإصلاحها

الأمر الأول والأكثر نفعا الذي يجب إستخدامه في CMTS هو show cable modem:

sydney# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 4    online(d)  2814   -0.50  6   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 5    online(pt) 2290   -0.25  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 6    offline    2287   -0.25  2   0   10.1.1.26       0050.7366.2221

Cable2/0/U0 7    online(d)  2815   -0.25  6   0   10.1.1.27       0001.9659.4461

يظهر حقل الحالة أعلاه حالة CM في. يمكن أن يحتوي الحقل على القيم التالية:

حالات CM (كما هو موضح في CMTS)

معنى

غير متصل

إعتبار مودم الكبل غير متصل

init(r1)

تم إرسال النطاق الأولي من مودم الكبل

init(r2)

نطاق مودم الكبل

init(rc)

اكتمال نطاق مودم الكبل

init(d)

تم تلقي طلب DHCP

init(i)

تم تلقي رد DHCP، تم تعيين عنوان IP

init(t)

تم بدء تبادل TOD

init(o)

تم بدء نقل ملف الخيار

على الإنترنت

تم تسجيل مودم الكبل وتمكينه للبيانات

متصل(د)

تم تسجيل مودم الكبل، ولكن تم تعطيل الوصول إلى الشبكة لمودم الكبل

متصل(pk)

تم تسجيل مودم الكبل وتمكين BPI وتعيين KEK

عبر الإنترنت(pt)

تم تسجيل مودم الكبل وتمكين BPI وتعيين TEK

رفض(pk)

تم رفض تعيين مفتاح مودم KEK

رفض(pt)

تم رفض تعيين مفتاح مودم Tek

رفض(م)

حاول مودم الكبل التسجيل، وتم رفض التسجيل بسبب MIC غير صحيح ( Message Integrity Check )

رفض(ج)

حاول مودم الكبل التسجيل، وتم رفض التسجيل بسبب CoS (فئة الخدمة) غير صحيحة

الأمر المماثل على جانب CM هو show controllers cable-modem 0 mac state وانظر إلى حقل حالة MAC. سنهتم بشكل رئيسي بحقل الحالة لمخرج عرض من عرض كبل مودم أمر في CMTS وتصحيح أخطاء كبل مودم ماك مفتاح السجل في CM. بما أن عرض مخرجات الأمر الأخير يمكن أن يكون كبيرا جدا، سيتم عرض أجزاء معينة فقط حيثما ينطبق ذلك. يمكن العثور على التقاط كامل لمقطع سجل mac لمودم كبل تصحيح الأخطاء في قسم التقاط تصحيح الأخطاء الكامل على جانب CM في نهاية هذه الملاحظة الفنية.

ملاحظة: على CMTS، يمكنك إستخدام كبل واجهة كبل تصحيح الأخطاء لعرض قيمة SID x/y للتصفية على قيمة SID ثم تشغيل أوامر تصحيح الأخطاء الأخرى، على سبيل المثال نطاق كبل تصحيح الأخطاء. بهذه الطريقة سيقتصر إخراج تصحيح الأخطاء على قيمة SID المحددة ولن يؤثر على أداء CMTS.

ستناقش الأقسام التالية كل قيمة من قيم الولايات والأسباب المحتملة والخطوات التي يمكن إتخاذها للوصول إلى الحالة الصحيحة عبر الإنترنت.

ملاحظة: قبل البدء في أستكشاف أخطاء أي حالة وإصلاحها، من المهم النظر إلى حالة جميع أجهزة مودم الكبلات لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالة تنطبق على جميع أجهزة المودم أو على قلة فقط أم لا، وما إذا كانت هذه شبكة جديدة أو موجودة. إذا كانت شبكة موجودة، فابحث عن أية تغييرات حديثة. في معظم أجزاء هذا المستند يفترض أن المشكلة تؤثر على جميع أجهزة مودم الكبلات وأن طبولوجيا المعامل التالية قابلة للتطبيق:

يمكن إستخدام الإعداد المذكور أعلاه لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتستبعد مشاكل التردد اللاسلكي، نظرا لأن هذا الإعداد يستثني إشارات التلفاز المزود بكبل.

ملاحظة: يحتوي الطراز uBR7100 على محول محوري مدمج وبالتالي لا يلزم وجود محول محدث خارجي. راجع إعداد المحولات المحسنة المتكاملة للحصول على مزيد من المعلومات.

حالة عدم الاتصال

sydney# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 5    offline    2290    0.00  2   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 6    offline    2811    0.00  2   0   10.1.1.22       0050.7366.1e01

Cable2/0/U0 7    offline    2810   -0.50  2   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 8    offline    2810   -0.25  2   0   10.1.1.21       0030.96f9.6605

من عرض الإخراج الخاص بالأمر show cable modem أعلاه، توجد أربع أجهزة مودم في حالة عدم الاتصال. في بعض الحالات، قد يستمر المودم في المرور في حالات أخرى ثم العودة إلى العمل دون اتصال. توضح القائمة التالية الأسباب الأكثر شيوعا للمودم الذي لا يستطيع تحقيق قفل تعديل الاتساع الرباعي (QAM):

- مودم الكبل غير متصل بالشبكة أو لم يتم تشغيله

- إشارة حامل ضعيفة (الكثير من الضوضاء)

- تكرار مركز الإتجاه الهابط غير صحيح

- تم تحديد تكرار غير صحيح في ملف DOCSIS

- غياب إشارة QAM الرقمية لتدفق البيانات

- تم تحديد تردد غير صحيح في تكرار تغيير مودم الكبل على موجه CMTS

- مساحة غير صحيحة في بطاقة MCxx

أدناه عرض إخراج مقطوع من نوع show controllers cable-modem 0 كما هو مأخوذ من طرف مودم الكبل (Kuffing):

kuffing# show controllers cable-modem 0

BCM Cable interface 0:

CM unit 0, idb 0x8086C88C, ds 0x8086E460, regaddr = 0x2700000, reset_mask 0x80

station address 0030.96f9.65d9  default station address 0030.96f9.65d9

PLD VERSION: 1

Concatenation: ON Max bytes Q0: 2000 Q1: 2000 Q2: 2000 Q3: 2000

MAC State is ds_channel_scanning_state, Prev States = 3

MAC mcfilter 01E02F00  data mcfilter 00000000

MAC extended header ON

DS: BCM 3300 Receiver: Chip id = BCM3300

US: BCM 3300 Transmitter: Chip id = 3300

Tuner: status=0x00

Rx: tuner_freq 529776400, symbol_rate 5361000, local_freq 11520000

snr_estimate 166(TenthdB), ber_estimate 0, lock_threshold 26000

QAM not in lock, FEC not in lock, qam_mode QAM_64   (Annex B)

Tx: tx_freq 27984000, symbol rate 8 (1280000 sym/sec)

power_level: 6.0 dBmV (commanded)

7   (gain in US AMP units)

63  (BCM3300 attenuation in .4 dB units)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

!--- Rest of display omitted.

من الأعلى يمكننا أن نرى أن تقدير نسبة الإشارة إلى الضوضاء هو 16.6 ديسيبل. من الناحية المثالية، يجب أن يكون هذا التصميم بحجم 30 ديسيبل على الأقل حتى يمكن تشغيل مدير المحتوى بشكل صحيح ل 64 ميللي وات في الدقيقة. راجع مواصفات التردد اللاسلكي للبيانات عبر مواصفات واجهة خدمة الكبلات (DOCSIS) لتدفق البيانات ونهجها، وحول التحقق من إشارة تدفق البيانات. في بعض الحالات، قد يكون لديك نسبة إشارة إلى الضجيج (SNR) جيدة وفقا لمعيار 34 ديسيبل (dB) ولكن لا يزال لديك تشويش حاصل، مثل تشويش النبضات. غالبا ما يحدث ذلك بسبب وجود إشارات في جهاز إرسال يعمل بمسح المسار الأمامي تتداخل مع إشارات المودم. هذا يستطيع فقط كشفت ب طيف محلل يعمل في الصفر فسحة بين دعامتين أسلوب.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحقيق في مشاكل الضوضاء باستخدام محلل النطاق الترددي، ارجع إلى توصيل موجه سلسلة Cisco uBR7200 بوحدة الاستقبال والبث للكابل. أحد مؤشرات ضجيج النبضات هي الأخطاء غير القابلة للتصحيح التي تظهر في مخرجات show interfaces cable 2/0 up stream 0 كما هو موضح أدناه:

sydney# show interfaces cable 2/0 upstream 0

Cable2/0: Upstream 0 is up

Received 46942 broadcasts, 0 multicasts, 205903 unicasts

0 discards, 12874 errors, 0 unknown protocol

252845 packets input, 1 uncorrectable

12871 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 3 (3 active)

Default MAC scheduler

Queue[Rng Polls]  0/64, fifo queueing, 0 drops

Queue[Cont Mslots]  0/104, fifo queueing, 0 drops

Queue[CIR Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[BE Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[Grant Shpr]   0/64, calendar queueing, 0 drops

Reserved slot table currently has 0 CBR entries

Req IEs 77057520, Req/Data IEs 0

Init Mtn IEs 1194343, Stn Mtn IEs 117174

Long Grant IEs 46953, Short Grant IEs 70448

Avg upstream channel utilization : 1%

Avg percent contention slots : 96%

Avg percent initial ranging slots : 4%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Total channel bw reserved 0 bps

CIR admission control not enforced

Current minislot count   : 7192093    Flag: 0

Scheduled minislot count : 7192182    Flag: 0

ملاحظة: إذا كان مقدار الأخطاء غير القابلة للتصحيح أكبر من 1 في 10000 على الأرجح من ضجيج النبضات الموجود.

مستوى الطاقة الأمثل للإدخال في وحدة التحكم الإدارية (CM) هو 0dBmV، بينما يتميز المستقبل بنطاق من -15 ديسيبل لكل ميللي وات إلى +15 ديسيبل لكل ميللي وات. ويمكن قياس ذلك بواسطة محلل الطيف. إذا كانت الطاقة منخفضة للغاية، فقد تحتاج إلى تكوين المحول المحسن وفقا لدليل تثبيت الأجهزة من السلسلة Cisco uBR7200. إذا كانت الإشارة قوية جدا فقد تحتاج إلى إضافة المزيد من التوهين في اتصال المنفذ عالي التردد. قد تحتاج إلى تحديد تردد آخر في الطيف إذا كان لتردد معين كثير من الضوضاء.

ملاحظة: يحتوي الطراز uBR7100 على محول محدث مدمج. راجع إعداد المحولات المحسنة المتكاملة للحصول على مزيد من المعلومات.

تحذير: إذا كانت المشكلة تؤثر على جهاز مودم واحد أو إثنين فقط، مع تشغيل العديد من أجهزة المودم الأخرى بشكل صحيح، فمن غير المحتمل أن تكون المشكلة في جانب المحول المحسن. قد يؤدي تغيير تكوين المحولات المتقدمة عند حدوث هذا الأمر إلى تدهور كبير في باقي الشبكة.

لتأكيد عدم قدرة CM على تحقيق تشغيل تأمين QAM على تصحيح أخطاء سجل ماك لمودم الكبل يجب أن ترى المخرجات مشابهة لما يلي:

5w0d: 3084365.172 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                ds_channel_scannie

5w0d: 3084365.172 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      99/805790200/99770

5w0d: 3084365.176 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      98/601780000/79970

5w0d: 3084365.176 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      97/403770100/59570

5w0d: 3084365.176 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      96/73753600/115750

5w0d: 3084365.180 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      95/217760800/39770

5w0d: 3084365.180 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      94/121756000/16970

5w0d: 3084365.180 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      93/175758700/21170

5w0d: 3084365.184 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      92/79753900/857540

5w0d: 3084365.184 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      91/55752700/677530

5w0d: 3084365.188 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      90/177000000/21300

5w0d: 3084365.188 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      89/219000000/22500

5w0d: 3084365.188 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      88/141000000/17100

5w0d: 3084365.192 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      87/135012500/13500

5w0d: 3084365.192 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      86/123012500/12900

5w0d: 3084365.192 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      85/405000000/44700

5w0d: 3084365.196 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      84/339012500/39900

5w0d: 3084365.196 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      83/333025000/33300

5w0d: 3084365.200 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      82/231012500/32700

5w0d: 3084365.200 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      81/111025000/11700

5w0d: 3084365.200 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      80/93000000/105000

5w0d: 3084365.204 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      79/453000000/85500

5w0d: 3084365.204 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_SAVED_DS_FREQUENCY     453000000

5w0d: 3084366.324 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 453000000

5w0d: 3084366.324 CMAC_LOG_DS_TUNER_KEEPALIVE

5w0d: 3084367.440 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 453000000

5w0d: 3084368.556 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 453000000

5w0d: 3084369.672 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 459000000

5w0d: 3084370.788 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 465000000

5w0d: 3084371.904 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 471000000

5w0d: 3084373.020 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 477000000

5w0d: 3084374.136 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 483000000

5w0d: 3084375.252 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 489000000

5w0d: 3084376.368 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 495000000

5w0d: 3084376.368 CMAC_LOG_DS_TUNER_KEEPALIVE

5w0d: 3084377.484 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 501000000

5w0d: 3084378.600 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 507000000

5w0d: 3084379.716 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 513000000

5w0d: 3084380.832 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 519000000

5w0d: 3084381.948 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 525000000

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                 ::::::::::

ملاحظة: إذا كان مودم الكبل قد تم تأمينه على تردد تدفق معين قبل أن يبدأ دائما في المسح الضوئي على نفس التردد ما لم يتم مسح التكوين. (الرجاء مراجعة تصحيح الأخطاء للعينة.) إذا تم تغيير قيمة تردد الإتجاه الهابط، فسوف تستمر في مسح ترددات أخرى حتى يتم تأمينها على تردد آخر. بمجرد تأمينه، سيقوم بحفظ القيمة الجديدة للمرة التالية. ومن الجدير بالذكر أيضا أن تردد أمر التكوين على نظام CMTS هو أمر تجميلي فقط وليس له أي تأثير على معدل تكرار خرج المحول الأولي في حالة uBR7100، والذي يحتوي على محول صاعد مدمج. في إصدارات Cisco IOS التي تسبق الإصدار 12.1، سيقوم CM تلقائيا بإضافة أمر القناة المحفوظة لمودم الكبل عند تدفق البيانات من الخادم بشكل مرئي وقابل للتكوين. في 12.1 وفيما بعد، لم يعد هذا الأمر قابلا للتكوين ولم يعد مرئيا في التكوين.

سبب آخر لعدم تحقيق QAM LOCK هو تكرار مركز تدفق البيانات غير صحيح من الخادم الذي يتم تكوينه على المحولات المتقدمة، على سبيل المثال على خريطة التردد الخاصة بلجنة أنظمة التلفزيون الوطنية (NTSC) لنطاقات القناة القياسية بسرعة 6 ميجاهرتز في قناة أمريكا الشمالية 100-100 يستخدم 648.0-654.0 مع تردد مركز 651 ميجاهرتز. تستخدم معظم المحولات تردد حامل الفيديو المركزي. ومع ذلك، فإن وحدة المعالجة المركزية GI C6U أو C8U تستخدم 1.75 ميجاهرتز أسفل تردد المركز ثم تحتاج إلى تعيين التردد 649.25 ميجاهرتز للقناة 100-100. لمعرفة سبب إستخدام محولات GI هذه الأسئلة المتداولة حول تردد راديو الكبل (RF) (للعملاء المسجلين فقط).

هناك خطأ آخر شائع وهو تحديد قيمة تردد غير صحيحة في حقل تردد تدفق البيانات من الخادم أسفل معلومات التردد اللاسلكي في مكون DOCSIS CPE. عادة لا تكون هناك حاجة لتحديد قيمة تكرار تحت هذا الخيار. ومع ذلك، إذا كانت هناك حاجة، على سبيل المثال تحتاج أجهزة مودم معينة إلى تأمين تردد مختلف، فيجب تحديد قيم التردد المناسبة كما هو موضح مسبقا. توضح تصحيح الأخطاء التالية هذا مع تشغيل تأمين CM في البداية عند 453 ميجاهرتز ثم عند 535.25 ميجاهرتز التي تم تحديدها في ملف تكوين DOCSIS، مما يسبب إعادة ضبط المودم والدوران خلال هذه العملية إلى أجل غير مسمى:

4d00h: 345773.916 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_SAVED_DS_FREQUENCY     453000000

4d00h: 345774.956 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

4d00h: 345775.788 CMAC_LOG_DS_64QAM_LOCK_ACQUIRED             453000000

4d00h: 345775.792 CMAC_LOG_DS_CHANNEL_SCAN_COMPLETED

4d00h: 345775.794 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_ucd_state

4d00h: 345776.946 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

4d00h: 345778.960 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

4d00h: 345778.962 CMAC_LOG_ALL_UCDS_FOUND

4d00h: 345778.966 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_map_state

4d00h: 345778.968 CMAC_LOG_FOUND_US_CHANNEL                   1

4d00h: 345780.996 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

4d00h: 345781.000 CMAC_LOG_UCD_NEW_US_FREQUENCY               27984000

4d00h: 345781.004 CMAC_LOG_SLOT_SIZE_CHANGED                  8

4d00h: 345781.084 CMAC_LOG_UCD_UPDATED

4d00h: 345781.210 CMAC_LOG_MAP_MSG_RCVD

4d00h: 345781.212 CMAC_LOG_INITIAL_RANGING_MINISLOTS          40

4d00h: 345781.216 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ranging_1_state

4d00h: 345781.220 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO              9610

4d00h: 345781.222 CMAC_LOG_POWER_LEVEL_IS                     22.0  dBmV (comma)

4d00h: 345781.226 CMAC_LOG_STARTING_RANGING

4d00h: 345781.228 CMAC_LOG_RANGING_BACKOFF_SET                0

4d00h: 345781.232 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     0

4d00h: 345781.272 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

4d00h: 345781.280 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

4d00h: 345781.282 CMAC_LOG_RNG_RSP_SID_ASSIGNED               3

4d00h: 345781.284 CMAC_LOG_ADJUST_RANGING_OFFSET              2288

4d00h: 345781.288 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO              11898

4d00h: 345781.292 CMAC_LOG_ADJUST_TX_POWER                    7

4d00h: 345781.294 CMAC_LOG_POWER_LEVEL_IS                     24.0  dBmV (comma)

4d00h: 345781.298 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ranging_2_state

4d00h: 345781.302 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     3

4d00h: 345782.298 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

4d00h: 345782.300 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

4d00h: 345782.304 CMAC_LOG_RANGING_SUCCESS

4d00h: 345782.316 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

4d00h: 345782.450 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.1.25

4d00h: 345782.452 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           172.17.110.136

4d00h: 345782.456 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS            172.17.110.136

4d00h: 345782.460 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

4d00h: 345782.464 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET                     0

4d00h: 345782.466 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              frequency.cm

4d00h: 345782.470 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

4d00h: 345782.474 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

4d00h: 345782.598 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_tod_state

4d00h: 345782.606 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT

4d00h: 345782.620 CMAC_LOG_TOD_REPLY_RECEIVED                 3178880491

4d00h: 345782.628 CMAC_LOG_TOD_COMPLETE

4d00h: 345782.630 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       security_associate_state

4d00h: 345782.634 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED

4d00h: 345782.636 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       configuration_file

4d00h: 345782.640 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE                frequency.cm

4d00h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cable-modem0, changed state to up

4d00h: 345783.678 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

4d00h: 345783.682 CMAC_LOG_DS_FREQ_OVERRIDE                   535250000

4d00h: 345783.686 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_hardware_state

4d00h: 345784.048 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_for_link_up_state

4d00h: 345784.052 CMAC_LOG_DRIVER_INIT_IDB_RESET              0x082A5226

4d00h: 345784.054 CMAC_LOG_LINK_DOWN

4d00h: 345784.056 CMAC_LOG_LINK_UP

4d00h: 345784.062 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ds_channel_scanning_state

4d00h: 345785.198 CMAC_LOG_DS_NO_QAM_FEC_LOCK                 535250000

4d00h: 345785.212 CMAC_LOG_DS_TUNER_KEEPALIVE

4d00h: 345787.018 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

4d00h: 345787.022 CMAC_LOG_DS_64QAM_LOCK_ACQUIRED             453000000

ملاحظة: تجاوز التردد.

كما يمكن أن يتسبب التردد غير الصحيح المحدد في تكرار تغيير مودم الكبل على موجه CMTS في جعل CM يحول الترددات، وإذا لم يتم إختيار التردد الذي تم تكوينه على CMTS بعناية، فسيتم ملاحظة نتيجة مماثلة لما سبق. كما أن أمر تغيير التردد لمودم الكبل على CMTS إختياري ويتم إستبعاده بشكل نموذجي بشكل افتراضي.

بعد الحصول على قناة تدفق من الخادم، تتمثل المهمة التالية في تحديد موقع قناة تدفق مناسبة. يستمع المودم لواصف قناة تدفق البيانات (UCD) الذي يحتوي على الخصائص المادية لقناة تدفق البيانات مثل تردد البث والتنقيح وعرض القناة والمعلمات الأخرى المحددة في واصفات التدفق التي تمت مناقشتها في القسم 4 من DOCSIS .

قد يكون المودم الذي يتعذر عليه العثور على UCD قابل للاستخدام على قناة تدفق بيانات من الخادم لا يتم توفير خدمة تدفق بيانات من الخادم لها. من المحتمل أن يكون هذا تكوين غير صحيح لوحدة الاستقبال والبث. يعد الأمر show controllers cable مكانا جيدا للبدء. من الأسباب المحتملة الأخرى لعدم العثور على UCD قابل للاستخدام من قبل المودم هو أن الجهاز أو MAC الخاص به قد لا يدعم المعلمات الموجودة في واصفات الاندفاع. من المحتمل أن يكون هذا إما تكوين غير صحيح لوحدة الاستقبال والبث أو مودم أقل من مودم متوافق مع DOCSIS.

بمجرد العثور على UCD قابل للاستخدام، سيبدأ المودم في الاستماع إلى رسائل خريطة تخصيص عرض النطاق الترددي (MAP) التي تحتوي على خريطة تخصيص عرض النطاق الترددي للتدفق. يتم تخطيط قسم من الوقت في فتحات صغيرة ويتم تخصيصه لأجهزة المودم الفردية. وتوجد أيضا مناطق في الخريطة من أجل نطاق البث الإذاعي، أو الصيانة الأولية (أو البث) القائمة على المشاحنات. ويتعين على المودم إرسال طلبات النطاق الأولية إلى أن يستجيب نظام إدارة الهيكل (CMTS) باستجابة النطاق (RNG-RSP).

المودم الذي يتعذر العثور على منطقة صيانة أولية قبل انتهاء صلاحية مؤقت T2 من المحتمل أن يكون تكوين وحدة الاستقبال والبث غير صحيح. يجب على المرء أيضا التحقق من الفاصل الزمني لإدخال واجهة الكبل على CMTS. يتم إستخدام الفاصل الزمني لعملية الإدخال كمعلمة توليف دقيقة للتحكم في مدى سرعة سماح CMTS لأجهزة المودم بالوصول إلى خادم DHCP أثناء التسجيل، وبالتالي التحكم بشكل غير مباشر في تحميل خادم DHCP / TFTP / TOD بعد أي نوع من حالات انقطاع النطاق الكبير. وهو يتحكم مباشرة في طول الوقت المستغرق لاستعادة الشبكة.

تحذير: ستؤدي الإعدادات غير الصحيحة للفاصل الزمني لعملية الإدخال إلى عدم اتصال ساعات وساعات عمل أجهزة المودم، بينما لا يتم تحميل خادم التوفير. أفضل قيمة لإدخال فاصل هي تلقائي.

يحتوي المستند الذي يحدد مشاكل التردد اللاسلكي أو التكوين في نظام إدارة الكابلات على شرح مفصل جدا لمشاكل التردد اللاسلكي في محطة الكابلات.

عملية النطاق - حالة init(r1) و init(r2) و init(rc)

في هذه المرحلة، يبدأ مدير المحتوى عملية النطاق لحساب مستوى طاقة الإرسال الضرورية للوصول إلى CMTS في مستوى طاقة الإدخال المطلوب. تكون قوة الإرسال الجيدة بشكل معقول ما بين 40 إلى 50 ديسيبل لكل ميللي وات في شبكة إنتاج. قد تختلف الأجهزة الأخرى. على غرار قناة تدفق البيانات من الخادم، يجب أن يكون الناقل في قناة الخادم قويا بما يكفي ليميز جهاز إستقبال CMTS الرموز. وستتسبب إشارة عالية جدا في حدوث تشوه وتعديل في النقل النشط لشبكة التردد اللاسلكي المرتجعة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات أخطاء البت، بما في ذلك الفقدان الكلي للبيانات. هذا سيكون بسبب قطع الإشارة.

يرسل CM رسالة طلب نطاق (RNG-REQ) إلى CMTS وينتظر لرسالة إستجابة النطاق (RNG-RSP) أو انتهاء صلاحية مؤقت T3. إذا حدثت مهلة T3، فسيزداد عدد مرات إعادة المحاولة. إذا كان عدد مرات إعادة المحاولة أقل من الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المحاولة، يرسل المودم RNG-REQ آخر عند مستوى طاقة أعلى. تحدث عملية النطاق هذه في مناطق الصيانة الأولية أو مناطق البث الخاصة بالخريطة لأن CMTS لم يقم بتعيين معرف خدمة (SID) للمودم لعمليات الإرسال الأحادي في الخريطة. وبالتالي، فإن نطاق البث يستند إلى الخلاف ويخضع للاصطدام. وللتعويض عن ذلك، فإن أجهزة المودم تحتوي على خوارزمية تراكمية لحساب زمن توقف عشوائي بين عمليات إرسال RNG-REQ. يمكن تكوين هذا باستخدام أمر نسخ إحتياطي لنطاق تدفق الكبل. عندما تصل قوة الإرسال إلى مستوى كاف ل CMTS، فإنها سترد على RNG-REQ باستخدام RNG-RSP يحتوي على معرف أمان مؤقت. سيتم إستخدام معرف أمان (SID) هذا لتحديد مناطق الإرسال للبث الأحادي في الخريطة لمجال البث الأحادي.

يوضح الإخراج السفلي CM مع وجود SID 6 في حالة init(r1) مما يشير إلى أن CM لا يمكنه تجاوز مرحلة النطاق الأولية:

sydney#show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 5    offline    2287    0.00  2   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 6    init(r1)   2813    12.00 2   0   10.1.1.22       0050.7366.1e01

Cable2/0/U0 7    offline    2810    0.25  2   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

يوضح تصحيح الأخطاء أدناه كيفية فشل CM في إكمال عملية النطاق وإعادة التعيين بعد انتهاء صلاحية مؤقت T3 وتجاوز عدد مرات إعادة المحاولة. لاحظ رسائل CMAC_LOG_ADJUST_TX_POWER الواردة من CMTS التي تطلب من CM ضبط قدرته:

1w3d: 871160.618 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ranging_1_state

1w3d: 871160.618 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO              9610

1w3d: 871160.622 CMAC_LOG_POWER_LEVEL_IS                     19.0  dBmV (comman)

1w3d: 871160.622 CMAC_LOG_STARTING_RANGING

1w3d: 871160.622 CMAC_LOG_RANGING_BACKOFF_SET                0

1w3d: 871160.622 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     0

1w3d: 871160.678 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w3d: 871160.682 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

1w3d: 871160.682 CMAC_LOG_RNG_RSP_SID_ASSIGNED               6

1w3d: 871160.682 CMAC_LOG_ADJUST_RANGING_OFFSET              2813

1w3d: 871160.682 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO              12423

1w3d: 871160.686 CMAC_LOG_ADJUST_TX_POWER                    -48

1w3d: 871160.686 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ranging_2_state

1w3d: 871160.686 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     6

1w3d: 871161.690 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w3d: 871161.690 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

1w3d: 871161.694 CMAC_LOG_ADJUST_TX_POWER                    -36

1w3d: 871161.694 CMAC_LOG_RANGING_CONTINUE

1w3d: 871162.698 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w3d: 871162.898 CMAC_LOG_T3_TIMER

1w3d: 871163.734 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w3d: 871163.934 CMAC_LOG_T3_TIMER

1w3d: 871164.766 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w3d: 871164.966 CMAC_LOG_T3_TIMER

131.CABLEMODEM.CISCO: 1w3d: %UBR900-3-RESET_T3_RETRIES_EXHAUSTED: R03.0 Ranging

1w3d: 871164.966 CMAC_LOG_RESET_T3_RETRIES_EXHAUSTED

1w3d: 871164.966 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_interface_state

1w3d: 871164.966 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_hardware_state

ملاحظة: init(r1) هو range_1_state و init(r2) هو range_2_stateيمكنك الحصول على مؤشر لقوة الإرسال على CM عن طريق عرض الأمر التالي:

Staryn# show controllers  cable-modem 0

BCM Cable interface 0:

CM unit 0, idb 0x2010AC, ds 0x86213E0, regaddr = 0x800000, reset_mask 0x80

station address 0050.7366.2223  default station address 0050.7366.2223

PLD VERSION: 32

MAC State is wait_for_link_up_state, Prev States = 2

MAC mcfilter 00000000  data mcfilter 00000000

MAC extended header ON

DS: BCM 3116 Receiver: Chip id = 2

US: BCM 3037 Transmitter: Chip id = 30AC

Tuner: status=0x00

Rx: tuner_freq 0, symbol_rate 5055932, local_freq 11520000

snr_estimate 30640, ber_estimate 0, lock_threshold 26000

QAM not in lock, FEC not in lock, qam_mode QAM_64

Tx: tx_freq 27984000, power_level 0x20 (8.0 dBmV), symbol_rate 8 (1280000 sym/s)

إذا تعذر على مودم الخروج من حالة النطاق، فإن السبب المحتمل هو مستوى طاقة إرسال غير كاف. في الإعداد أعلاه يمكن ضبط طاقة الإرسال بضبط التوهين في منفذ التردد المنخفض. ستؤدي زيادة التوهين إلى زيادة مستويات طاقة الإرسال. يمكن البدء عند درجة حرارة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ديسيبل تقريبا. بعد النطاق الأولي init(r1)، ينتقل المودم إلى init(r2) حيث يجب على المودم تكوين إزاحة توقيت الإرسال ومستوى الطاقة لضمان تلقي عمليات الإرسال من المودم في الوقت الصحيح والوصول إلى مستوى طاقة إدخال مقبول في مستقبل CMTS. ويتم تنفيذ هذا الإجراء من خلال محادثة بين رسائل RNG-REQ و RNG-RSP للبث الأحادي. تحتوي رسائل RNG-RSP على تصحيحات موازنة الطاقة والتوقيت التي يجب أن يقوم بها المودم. يستمر المودم في إرسال RNG-REQ وإجراء التعديلات لكل RNG-RSP حتى تشير رسالة RNG-RSP إلى مدى النجاح أو النطاق الكامل بالوصول إلى حالة init(rc). إذا تعذر على مودم الخروج من INIT (R2)، يلزم تحسين طاقة الإرسال. فيما يلي عرض إخراج لسم في حالة init(r2).

sydney# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 5    init(r2)   2289   *4.00  2   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 6    online     2811   -0.25  5   0   10.1.1.22       0050.7366.1e01

Cable2/0/U0 7    online     2811   -0.50  5   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

ملاحظة: الرمز * الموجود بجوار عمود طاقة Rec يشير إلى أن طريقة ضبط طاقة الضوضاء نشطة لهذا المودم. إذا رأيت قيمة ! هذا يعني أن المودم قد وصل إلى أقصى طاقة إرسال له.

في CMTS:

sydney# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

sydney(config)#access-list 101 permit ip host 10.1.1.10 host 172.17.110.136

sydney(config)#access-list 101 permit ip host 172.17.110.136 host 10.1.1.10

sydney(config)#^Z

where 10.1.1.10 is ip address of Cable interface on the CMTS

and 172.17.110.136 is ip address of DHCP server

sydney# debug list 101

sydney# debug ip packet detail

IP packet debugging is on

for access list: 101

(detailed)

sydney#

2w5d: IP: s=10.1.1.10 (local), d=172.17.110.136 (Ethernet1/0), len 604, sending

2w5d:     UDP src=67, dst=67

2w5d: IP: s=172.17.110.136 (Ethernet1/0), d=10.1.1.10, len 328, rcvd 4

2w5d:     UDP src=67, dst=67

أنت يستطيع أيضا استعملت debug ip udp إن يكون هذا إختبار أو مختبر مسحاج تخديد:

sydney# debug ip udp

2w5d: UDP: rcvd src=0.0.0.0(68), dst=255.255.255.255(67), length=584

2w5d: UDP: sent src=10.1.1.10(67), dst=172.17.110.136(67), length=604

2w5d: UDP: rcvd src=172.17.110.136(67), dst=10.1.1.10(67), length=308

2w5d: UDP: sent src=0.0.0.0(67), dst=255.255.255.255(68), length=328

2w5d: UDP: rcvd src=0.0.0.0(68), dst=255.255.255.255(67), length=584

2w5d: UDP: sent src=10.1.1.10(67), dst=172.17.110.136(67), length=604

2w5d: UDP: rcvd src=172.17.110.136(67), dst=10.1.1.10(67), length=308

2w5d: UDP: sent src=0.0.0.0(67), dst=255.255.255.255(68), length=328

تحذير: لا يمكن إستخدام أمر debug ip udp على موجه النطاق الترددي العريض العالمي (uBR) بالاقتران مع قائمة الوصول لأن هذا قد يتسبب في قيام uBR بإيقاف النظام لمواكبة تصحيح الأخطاء. في هذه الحالة، قد تفقد جميع أجهزة المودم المزامنة، ولن يكون تصحيح الأخطاء مفيدا. من المستحسن إستخدام محلل الشبكة لتتبع حزم IP من وإلى CMTS وأن أوامر debug IP لا يتم إستخدامها إلا كملاذ أخير.

ملاحظة: يتم تكوين قائمة الوصول المذكورة أعلاه بشكل عام ولا تؤثر على عملية IP. يتم إستخدامه لقصر تصحيح الأخطاء على عناوين IP المحددة أثناء تفاصيل حزمة IP للتصحيح. تأكد من تشغيل قائمة تصحيح الأخطاء 101 أولا.

إذا لم تظهر أي حزم من خلال رسائل تصحيح الأخطاء، فتحقق من تكوين بيان مساعد عنوان الكبل على واجهة الكبل التي يتصل بها هذا المودم. إذا تم تكوين هذا بشكل صحيح وكشف تتبع حزمة للشبكة الفرعية لخادم DHCP أيضا عن عدم وجود حزم DHCP من المودم، فعندئذ يكون المكان الجيد للبحث هو أخطاء إخراج واجهة كبل المودم أو أخطاء إدخال واجهة الكبل ل uBR.

إذا تم ملاحظة إرسال الحزم إلى الشبكة الفرعية لخادم DHCP، فمن الأفضل التحقق مرتين من رسائل تصحيح أخطاء المودم لمعرفة ما إذا كانت هناك أخطاء في طلب المعلمات أو التعيين. هذه هي مرحلة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها حيث يجب على الشخص التحقيق في التوجيه بين المودم وخادم DHCP. كما ينصح بالتحقق المزدوج من تكوين خادم DHCP وسجلات DHCP.

فيما يلي نموذج تصحيح الأخطاء المأخوذ على CM بتشغيل أمر تصحيح أخطاء مودم الكبل mac log verbose:

1w3d: 865015.920 CMAC_LOG_RANGING_SUCCESS

1w3d: 865015.920 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

1w3d: 865053.580 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w3d: 865053.584 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

1w3d: 865055.924 CMAC_LOG_WATCHDOG_TIMER

131.CABLEMODEM.CISCO: 1w3d: %UBR900-3-RESET_DHCP_WATCHDOG_EXPIRED:

Cable Interface Reset due to DHCP watchdog timer expiration

1w3d: 865055.924 CMAC_LOG_RESET_DHCP_WATCHDOG_EXPIRED

1w3d: 865055.924 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_interface_state

1w3d: 865055.924 CMAC_LOG_DHCP_PROCESS_KILLED

1w3d: 865055.924 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_hardware_state

كما يمكن رؤيته أعلاه، فشلت عملية DHCP وتم إعادة تعيين مودم الكبل.

إذا تم إستخدام Cisco Network Registrar (CNR)، فعليك قراءة أستكشاف أخطاء DHCP وإصلاحها في شبكات الكبلات باستخدام تصحيح أخطاء Cisco Network Registrar لمساعدتك في أستكشاف أخطاء Init(d) وإصلاحها. يحتوي هذا المستند على معلومات تفصيلية جدا حول كيفية إستخدام تصحيح أخطاء CNR.

DHCP - حالة init(d)

المرحلة التالية بعد النطاق الناجح هي الحصول على تكوين الشبكة عبر DHCP. يرسل ال CM طلب DHCP ويرسل ال CMTS هذا DHCP ربط في كلا إتجاه. فيما يلي عرض إخراج لمودم show cable يظهر مودم مع SID 7 في init(d)، وهو ما يشير إلى تلقي طلب DHCP من مودم الكبل:

sydney# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 7    init(d)    2811    0.25  2   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 8    online     2813    0.25  3   0   10.1.1.21       0030.96f9.6605

Cable2/0/U0 9    online     2812   -0.75  3   0   10.1.1.22       0050.7366.1e01

ملاحظة: يتنقل مودم الكبل عبر INIT(r1) إلى INIT(d) إلى أجل غير مسمى. الأسباب المحتملة على النحو التالي:

- أمر مساعد الكبل عنوان ip مفقود في CMTS أو عنوان IP غير صحيح

- مشكلة اتصال IP من CMTS إلى خادم DHCP

- خادم DHCP معطل

- عبارة افتراضية خاطئة تم تكوينها في خادم DHCP

- قوة إرسال منخفضة في CM أو SNR منخفض للتدفق، ارجع إلى مواصفات التردد اللاسلكي.

- الحمل الزائد لخادم DHCP

- خادم DHCP خارج عناوين IP

- عنوان IP المحجوز للمودم موجود داخل نطاق خاطئ، راجع فهم إدارة عنوان IP في دليل مستخدم واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لسجل الشبكة.

ملاحظة: تحقق من تعيين البوابة الافتراضية الصحيحة على خادم DHCP. إحدى الطرق للتحقق من اتصال IP هي إستخدام إختبار الاتصال الموسع مع كون عنوان IP المصدر العنوان الرئيسي الذي تم تكوينه على واجهة كبل CMTS والوجهة هي عنوان IP لخادم DHCP. يمكن تكرار ذلك باستخدام عنوان IP الثانوي كعنوان المصدر للتحقق من توفر اتصال IP لدى CPEs. راجع تكوين نموذج CMTS.

يبدأ تشغيل عملية DHCP بواسطة مودم الكبل الذي يرسل رسالة اكتشاف DHCP للبث. إذا استجاب خادم DHCP لعملية اكتشاف باستخدام عرض، فقد يختار المودم إرسال طلب للتكوين المقدم. يمكن لخادم DHCP الاستجابة باستخدام (ACK) معترف به أو غير معترف به (NAK). قد يكون NAK نتيجة لعنوان IP وعنوان البوابة غير متوافقين كما قد يحدث إذا قفز مودم من قناة تدفق إلى أخرى موجودة على شبكة فرعية مختلفة. عندما يسعى المودم إلى تجديد الإيجار، سيكون عنوان IP وعنوان العبارة لرسالة طلب DHCP أرقاما شبكة مختلفة وسيرفض خادم DHCP الطلب باستخدام NAK. هذه الحالات نادرة وسيطلق المودم عقد الإيجار ويبدأ من جديد باستخدام رسالة DHCP DISCOVER.

كثيرا ما تظهر الأخطاء في حالة DHCP نفسها كفترات زمنية بدلا من NAKs. يجب اكتشاف رسائل DHCP، وعرضها، وطلبها، و ACK. إذا كان المودم يرسل اكتشاف بدون إستجابة عرض من خادم DHCP، فقم بتشغيل تصحيح IP على CMTS. ويمكن القيام بذلك باستخدام الخطوات التالية:

DHCP - حالة init(i)

بمجرد تلقي رد على طلب DHCP وتعيين عنوان IP لمودم الكبل، فإن مودم الكبل التالي الذي يقدمه show cable هو init(i):

sydney# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 7    init(i)    2815   -0.25  2   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 8    online     2813    0.25  3   0   10.1.1.21       0030.96f9.6605

Cable2/0/U0 9    online     2812    0.50  3   0   10.1.1.22       0050.7366.1e01

من أعلى مودم الكبل مع SID 7 لا يتجاوز حدود INIT(i) الولاية. تعرض شاشات مودم العرض المتكرر عادة ركوب مودم الكبل بين init(r1)، init(r2)، init(rc)، init(d) و init(i) إلى أجل غير مسمى.

قد يكون هناك عدد من الأسباب التي تمنع مودم الكبل من التقدم أكثر من init(i). وإليكم قائمة بالأكثر شيوعا:

- تم تحديد ملف DOCSIS غير صحيح أو غير صحيح في خادم DHCP

- مشاكل خادم TFTP، على سبيل المثال، عنوان IP غير صحيح، خادم TFTP الذي يتعذر الوصول إليه

- مشكلات الحصول على TOD أو إزاحة التوقيت

- إعداد موجه غير صحيح في تكوين DHCP

بما أن مودم الكبل قد وصل إلى الحد (i)، فنحن نعلم أنه قد وصل إلى حد الحصول على عنوان IP. ويمكن توضيح ذلك بوضوح في عرض مخرجات تصحيح أخطاء سجل Cable-modem mac في مودم الكبل أدناه:

3d20h: 334402.548 CMAC_LOG_RANGING_SUCCESS

3d20h: 334402.548 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

3d20h: 334415.492 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.1.20

!--- IP address Assigned to CM.

3d20h: 334415.492 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           172.17.110.136

3d20h: 334415.492 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS            172.17.110.136

3d20h: 334415.492 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

3d20h: 334415.492 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET                     0

3d20h: 334415.496 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              nofile

!--- DOCSIS file CM is trying to load.

3d20h: 334415.496 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

3d20h: 334415.496 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_LOG_ADDRESS

3d20h: 334415.496 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

3d20h: 334415.508 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_tod_state

3d20h: 334415.512 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT                   172.17.110.136

3d20h: 334415.524 CMAC_LOG_TOD_REPLY_RECEIVED                 3178343318

3d20h: 334415.524 CMAC_LOG_TOD_COMPLETE

3d20h: 334415.528 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       security_association_state

3d20h: 334415.528 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED

3d20h: 334415.528 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       configuration_file

3d20h: 334415.528 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE                nofile

!--- DOCSIS file name.

133.CABLEMODEM.CISCO: 3d20h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cap

3d20h: 334416.544 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_TFTP_FAILED            -1

3d20h: 334416.548 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

3d20h: 334416.548 CMAC_LOG_RESET_CONFIG_FILE_READ_FAILED

وبالمثل، قد تتسبب مشكلات خادم TFTP في حدوث أخطاء مماثلة مما يؤدي إلى إعادة ضبط CM ودورانه خلال العملية نفسها إلى أجل غير مسمى:

3d21h: 336136.520 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

3d21h: 336149.404 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.1.20

3d21h: 336149.404 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           172.17.110.100

!--- Incorrect TFTP Server address.

3d21h: 336149.404 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS            172.17.110.136

3d21h: 336149.404 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

3d21h: 336149.404 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET                     0

3d21h: 336149.408 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              platinum.cm

3d21h: 336149.408 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

3d21h: 336149.408 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_LOG_ADDRESS

3d21h: 336149.408 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

3d21h: 336149.420 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_tod_state

3d21h: 336149.424 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT                   172.17.110.136

3d21h: 336149.436 CMAC_LOG_TOD_REPLY_RECEIVED                 3178345052

3d21h: 336149.436 CMAC_LOG_TOD_COMPLETE

3d21h: 336149.440 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       security_association_state

3d21h: 336149.440 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED

3d21h: 336149.440 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       configuration_file

3d21h: 336149.440 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE                platinum.cm

133.CABLEMODEM.CISCO: 3d21h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cap

3d21h: 336163.252 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

3d21h: 336163.252 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

3d21h: 336165.448 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_TFTP_FAILED            -1

!--- TFTP process failing.

3d21h: 336165.448 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

3d21h: 336165.452 CMAC_LOG_RESET_CONFIG_FILE_READ_FAILED

3d21h: 336165.452 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_interface_state

طريقة لاختبار خادم TFTP هي من خلال محاولة تنزيل ملف صغير (مثل ملف تكوين DOCSIS) في بطاقة flash (الذاكرة المؤقتة) الخاصة ب CMTS. ويتم القيام بذلك باستخدام الأمر copy tftp flash. لاحظ أنه في الإخراج الموجود أدناه، حدث خطأ أثناء محاولة فتح الملف المسمى platinum.cm. السبب هو أن CMTS ليس لديه اتصال بعنوان IP الخاص بخادم TFTP، 172.17.110.100، نظرا لأنه مزيف.

sydney# copy tftp flash

Address or name of remote host []? 172.17.110.100

Source filename []? platinum.cm

Destination filename [platinum.cm]?

Accessing tftp://172.17.110.100/platinum.cm...

%Error opening tftp://172.17.110.100/platinum.cm (Permission denied)

sydney#

هنا هو ضروري أن يفحص الموصولية بخادم TFTP.

قد تؤدي أيضا المشاكل المتعلقة بالحصول على الوقت من اليوم (TOD) أو تعويض التوقيت إلى عدم حصول المودم على حالة الاتصال:

3d21h: 338322.500 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

3d21h: 338334.260 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

3d21h: 338334.260 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

3d21h: 338335.424 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.1.20

3d21h: 338335.424 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           172.17.110.136

3d21h: 338335.424 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_TOD_ADDRESS

3d21h: 338335.424 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

3d21h: 338335.424 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_TZ_OFFSET

3d21h: 338335.424 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              platinum.cm

3d21h: 338335.428 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

3d21h: 338335.428 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_LOG_ADDRESS

3d21h: 338335.428 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

3d21h: 338335.428 CMAC_LOG_RESET_DHCP_FAILED

3d21h: 338335.432 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_interface_state

3d21h: 338335.432 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_hardware_state

3d21h: 338336.016 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_for_link_up_state

ملاحظة: قبل برنامج Cisco IOS كان يلزم تحديد الإصدار 12.1(1) TOD في خادم DHCP حتى يتمكن مودم الكبل من الاتصال. ومع ذلك، بعد إصدار برنامج Cisco IOS Software الإصدار 12.1(1) TOD غير مطلوب ولكن لا يزال مودم الكبل بحاجة إلى الحصول على إزاحة التوقيت، كما هو موضح في تصحيح الأخطاء التالية:

344374.528 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

344377.292 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

344377.292 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

344387.412 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.1.20

344387.412 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           172.17.110.136

344387.412 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS            172.17.110.136

!--- TOD server IP address obtained.

344387.412 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

344387.412 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_TZ_OFFSET

!--- Timing offset not specified in DHCP server.

344387.412 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              platinum.cm

344387.412 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

344387.412 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_LOG_ADDRESS

344387.412 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

344387.412 CMAC_LOG_RESET_DHCP_FAILED

344387.412 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_interface_state

!--- Modem resetting.

في تصحيح الأخطاء أدناه لم يتم تحديد خادم الوقت ولكن لدينا إزاحة التوقيت التي تم تكوينها في خادم DHCP وبالتالي فإن مودم الكبل ينتقل إلى الإنترنت:

3d23h: 345297.516 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.1.20

3d23h: 345297.516 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           172.17.110.136

3d23h: 345297.516 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_TOD_ADDRESS

3d23h: 345297.516 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

3d23h: 345297.516 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET

03d23h: 345297.516 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              platinum.c

3d23h: 345297.520 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

3d23h: 345297.520 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_LOG_ADDRESS

3d23h: 345297.520 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

3d23h: 345297.532 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_tod_state

3d23h: 345297.532 CMAC_LOG_TOD_NOT_REQUESTED_NO_TIME_ADDR

3d23h: 345297.532 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       security_association_state

3d23h: 345297.536 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED

3d23h: 345297.536 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       configuration_file

3d23h: 345297.536 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE                platinum.cm

3d23h: 345297.568 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

3d23h: 345297.568 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       registration_state

3d23h: 345297.592 CMAC_LOG_REG_RSP_MSG_RCVD

3d23h: 345297.592 CMAC_LOG_COS_ASSIGNED_SID                   1/7

3d23h: 345297.596 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     7

3d23h: 345297.596 CMAC_LOG_REGISTRATION_OK

3d23h: 345297.596 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_privacy_state

3d23h: 345297.596 CMAC_LOG_PRIVACY_NOT_CONFIGURED

3d23h: 345297.596 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       maintenance_state

133.CABLEMODEM.CISCO: 3d23h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface changed state to up

للحصول على قائمة شاملة بخيارات DHCP المطلوبة وأي منها إختياري، يرجى الرجوع إلى DHCP وملف تكوين DOCSIS لأجهزة مودم الكبلات (DOCSIS 1.0) الملاحظة الفنية.

ملاحظة: ملاحظة: من الأخطاء الشائعة التي يمكن إرتكابها عند إستخدام CNR كخادم DHCP تحديد خادم NTP تحت خيار الخوادم في قائمة تكوين السياسة. وبدلا من ذلك، يجب تحديد خادم الوقت والإزاحة تحت الخيار "متوافق مع BOOTP". للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين CNR، ارجع إلى تكوين DHCP في وثائق CNR.

إن عدم تضمين إعداد خيار موجه في خادم DHCP أو تحديد عنوان IP غير صالح في حقل خيار الموجه سيؤدي أيضا إلى عدم تجاوز المودم لحالة init(i)، كما يمكن أن يظهر من تصحيح أخطاء سجل ماك لمودم الكبل أدناه:

1d16h: 146585.940 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_TFTP_FAILED            -

1d16h: 146585.940 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

1d16h: 146585.944 CMAC_LOG_RESET_CONFIG_FILE_READ_FAILED

1d16h: 146585.944 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_interface_state

1d16h: 146585.944 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_hardware_state

ملاحظة: يمكن أن يمنع ملف تكوين DOCSIS غير صالح، وخاصة ملف به الحد الأقصى لدفعة إرسال الخادم إلى 255 في فئة الخدمة في مكون DOCSIS CPE، المودم من الاستمرار في أي وقت أبعد من Init(i). يظهر هذا بشكل نموذجي مع مواصفات DOCSIS المبكرة التي تحدد هذه القيمة في وحدات الفتحات الصغيرة. القيمة الموصى بها هي 1600 أو 1800 بايت.

TOD Exchange- حالة INIT(t)

بعد حصول المودم على معلمات الشبكة الخاصة به، يجب طلب الوقت من اليوم من خادم وقت اليوم (TOD). يستخدم TOD الطابع الزمني utc (ثوان من 1 يناير/كانون الثاني 1970). عند دمجه مع قيمة خيار إزاحة الوقت من DHCP، يمكن حساب الوقت الحالي. يتم إستخدام الوقت للطوابع الزمنية لسجل الأحداث و syslog.

أدناه، لدينا أجهزة مودم الكبل مع SID 1 و 2 في init(t). لاحظ أنه مع وجود برنامج IOS الأخير، الأحدث من الإصدار 12.1(1) من برنامج Cisco IOS Software، سيظل مودم الكبل متصلا حتى ولو فشل تبادل TOD، فراجع إخراج تصحيح الأخطاء بعد الأمر show cable modem أدناه:

sydney# show cable mode

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 1    init(t)    2808    0.00  2   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 2    init(t)    2809    0.25  2   0   10.1.1.21       0030.96f9.6605

Cable2/0/U0 3    init(i)    2810   -0.25  2   0   10.1.1.22       0050.7366.1e01

2d01h: 177933.712 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

2d01h: 177933.716 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

2d01h: 177933.716 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

2d01h: 177946.596 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.1.20

2d01h: 177946.596 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           172.17.110.136

2d01h: 177946.596 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS            172.17.110.130

2d01h: 177946.596 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

2d01h: 177946.596 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET                     0

2d01h: 177946.600 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              platinum.cm

2d01h: 177946.600 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

2d01h: 177946.600 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_LOG_ADDRESS

2d01h: 177946.600 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

2d01h: 177946.612 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_tod_state

2d01h: 177946.716 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

2d01h: 177946.716 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

133.CABLEMODEM.CISCO: 2d01h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cap

2d01h: 177947.716 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

2d01h: 177947.716 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

2d01h: 177948.616 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT                   172.17.110.130

2d01h: 177948.716 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

2d01h: 177954.616 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT                   172.17.110.130

2d01h: 177954.716 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

2d01h: 177954.716 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

2d01h: 177960.616 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT                   172.17.110.130

2d01h: 177960.712 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

2d01h: 177960.716 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

2d01h: 177961.716 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

131.CABLEMODEM.CISCO: 2d01h: %UBR900-3-TOD_FAILED_TIMER_EXPIRED:TOD failed,

but Cable Interface proceeding to operational state

2d01h: 177986.616 CMAC_LOG_TOD_WATCHDOG_EXPIRED

2d01h: 177986.616 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       security_association_state

2d01h: 177986.616 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED

2d01h: 177986.616 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       configuration_file

2d01h: 177986.620 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE                platinum.cm

2d01h: 177986.644 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

2d01h: 177986.644 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       registration_state

2d01h: 177986.644 CMAC_LOG_REG_REQ_MSG_QUEUED

2d01h: 177986.648 CMAC_LOG_REG_REQ_TRANSMITTED

2d01h: 177986.652 CMAC_LOG_REG_RSP_MSG_RCVD

2d01h: 177986.652 CMAC_LOG_COS_ASSIGNED_SID                   1/1

2d01h: 177986.656 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     1

2d01h: 177986.656 CMAC_LOG_REGISTRATION_OK

!--- Modem online.

2d01h: 177986.656 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_privacy_state

2d01h: 177986.656 CMAC_LOG_PRIVACY_NOT_CONFIGURED

2d01h: 177986.656 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       maintenance_state

2d01h: 177988.716 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

أدناه تم التقاط تصحيح الأخطاء من مودم كبل يشغل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(7)T الذي يظهر إعادة تعيين المودم بسبب انتهاء صلاحية مؤقت TOD. لا يصل المودم في هذه الحالة إلى حالة الاتصال.

18:31:23:  66683.974 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

18:31:24:  66684.110 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.1.25

18:31:24:  66684.114 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           172.17.110.136

18:31:24:  66684.118 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS            172.17.110.130

! Deliberate wrong IP Address

18:31:24:  66684.122 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

18:31:24:  66684.124 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET                    0

18:31:24:  66684.128 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME             platinum.cm

18:31:24:  66684.132 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

18:31:24:  66684.136 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

18:31:24:  66684.260 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                      establish_tod_state

18:31:24:  66684.268 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT

18:31:25: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cable-modem0, changed state to up

18:31:29:  66689.952 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

18:31:29:  66689.956 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

18:32:04:  66724.266 CMAC_LOG_WATCHDOG_TIMER

18:32:04: %UBR900-3-RESET_TOD_WATCHDOG_EXPIRED: Cable Interface Reset due to TOD watchdog timer

18:32:04:  66724.272 CMAC_LOG_RESET_TOD_WATCHDOG_EXPIRED

18:32:04: 66724.274 CMAC_LOG_STATE_CHANGE reset_interface

!--- Modem resetting.

تشير أخطاء الوقت من اليوم دائما تقريبا إلى تكوين DHCP غير صحيح. التكوينات الخاطئة المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء TOD هي تكوينات عنوان العبارة الخاطئة أو عنوان خادم TOD الخطأ. تأكد من أنه يمكنك إختبار اتصال خادم الوقت لاستبعاد مشاكل اتصال IP وتأكد أيضا من توفر خادم الوقت.

لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يمكن تكوين CMTS كخادم ToD. الأوامر هي:

sydney# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

sydney(config)# cable time-server

sydney(config)# service udp-small-servers max-servers 25

بعض الأوامر التي يمكن إستخدامها لتصحيح أخطاء ToD عند تكوين CMTS حيث أن ToD هي show cable clock، show controllers clock-reference.

تم بدء نقل ملف الخيار - حالة init(o)

واجهة التكوين والإدارة الرئيسية لمودم الكبل هي ملف التكوين الذي تم تنزيله من خادم الإعداد. يحتوي ملف التكوين هذا على:

- تحديد قناة تدفق البيانات وخصائصها وخصائصها

- إعدادات فئة الخدمة

- إعدادات الخصوصية للأساس

- إعدادات التشغيل العامة

- معلومات إدارة الشبكة

- حقول ترقية البرامج

- عوامل التصفية

- الإعدادات الخاصة بالمورد

يشير مودم الكبل العالق في حالة (o) عادة إلى أن مودم الكبل قد بدأ أو أنه جاهز لتنزيل ملف التكوين ولكنه لم ينجح نظرا للأسباب المحتملة التالية:

- غير صحيح، فاسد ( على سبيل المثال: ASCII بدلا من الثنائي )، أو ملف تكوين DOCSIS مفقود

يتعذر الوصول إلى خادم TFTP، إما غير متوفر أو مشغول جدا أو لا يوجد اتصال IP

- معلمات تكوين غير صحيحة أو مفقودة في ملف DOCSIS

- أذونات ملف غير صحيحة على خادم TFTP

ملاحظة: قد لا ترى دائما init(o)، وبدلا من ذلك قد ترى init(i) ثم تقوم بالركوب من init(r1) إلى init(i). يمكن اشتقاق حالة أكثر دقة بعرض مخرجات حالة MAC لمودم كبل وحدة التحكم show cable-modem 0. فيما يلي عرض مقطوع:

kuffing# show controller cable-modem 0 mac state

MAC State:                  configuration_file_state

Ranging SID:                4

Registered:                 FALSE

Privacy Established:        FALSE

لن يقوم إصدار سجل mac-modem الخاص ب debug بعد الأمر show cable modem أدناه بإخبارك ما إذا كان ملف تكوين تالفا أو فشل خادم TFTP. يشير تصحيح الأخطاء إلى كليهما.

sydney# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 1    init(o)    2812    0.00  2   0   10.1.1.21       0030.96f9.6605

Cable2/0/U0 2    init(o)    2814    0.50  2   0   10.1.1.22       0050.7366.1e01

w3d: 880748.992 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

1w3d: 880751.652 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w3d: 880751.656 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

1w3d: 880761.876 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.1.20

1w3d: 880761.876 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           172.17.110.136

1w3d: 880761.876 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS            172.17.110.136

1w3d: 880761.876 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

1w3d: 880761.876 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET                     0

1w3d: 880761.880 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              data.cm

!--- Corrupt configuration file.

1w3d: 880761.880 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

1w3d: 880761.880 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_LOG_ADDRESS

1w3d: 880761.880 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

1w3d: 880761.892 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_tod_state

1w3d: 880761.896 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT                   172.17.110.136

1w3d: 880761.904 CMAC_LOG_TOD_REPLY_RECEIVED                 3180091733

1w3d: 880761.908 CMAC_LOG_TOD_COMPLETE

1w3d: 880761.908 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       security_association_state

1w3d: 880761.908 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED

1w3d: 880761.912 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       configuration_file_state

1w3d: 880761.912 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE                data.cm

1w3d: 880762.652 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w3d: 880762.652 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

133.CABLEMODEM.CISCO: 1w3d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cable-modem0,

changed state to up

1w3d: 880762.928 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_TFTP_FAILED            -1

1w3d: 880762.932 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

1w3d: 880762.932 CMAC_LOG_RESET_CONFIG_FILE_READ_FAILED

1w3d: 880762.932 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_interface_state

1w3d: 880762.932 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_hardware_state

أحد الأمثلة على معلمات التكوين غير الصالحة في مكون DOCSIS CPE غير صالح أو يفتقد معرف المورد أو المعلومات الخاصة بالمورد. النتيجة مماثلة للتصحيح المذكور أعلاه بالإضافة إلى الرسائل التالية:

133.CABLEMODEM.CISCO: 00:13:07: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cable-modem0,

changed state to up

00:13:08:    788.004 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_CISCO_BAD_TYPE         155

00:13:08:    788.004 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_CISCO_BAD_TYPE         115

00:13:08:    788.004 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_CISCO_BAD_TYPE         116

00:13:08:    788.004 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_CISCO_BAD_ATTR_MAX_LENG128

00:13:08:    788.008 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

00:13:08:    788.008 CMAC_LOG_RESET_CONFIG_FILE_READ_FAILED

متصل، متصل(d)، متصل(pk)، حالة متصل(pt)

sydney#show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 4    online     2810   -0.75  6   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 5    online(pt) 2290    0.25  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 7    online(d)  2815    0.00  6   0   10.1.1.27       0001.9659.4461

باستثناء البيانات الموجودة على الإنترنت(د)، تشير البيانات الموجودة على الإنترنت (عبر الإنترنت) وعبر الإنترنت (عبر الإنترنت) وعبر الإنترنت (عبر نقطة PT) إلى أن مدير المحتوى قد حقق حالة الاتصال بالإنترنت وأنه قادر على إرسال البيانات واستقبالها. ومع ذلك، يشير Online(d) إلى أن المودم أصبح متصلا ولكن تم منعه من الوصول إلى الشبكة. وعادة ما يحدث هذا بسبب تعطيل خيار الوصول إلى الشبكة تحت معلومات التردد اللاسلكي في مكون DOCSIS CPE. تم تمكين الإعداد الافتراضي للوصول إلى الشبكة. لمعرفة كيفية إنشاء ملف تكوين DOCSIS الذي يرفض توصيل أجهزة الكمبيوتر ب CM.

ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح من خلال عرض مودم الكبل أعلاه والنسخة المضغوطة لسجل mac الخاص بمودم الكبل debug:

04:11:34:  15094.700 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

04:11:46:  15106.392 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

04:11:46:  15106.396 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

04:11:47:  15107.620 CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.1.20

04:11:47:  15107.620 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           172.17.110.136

04:11:47:  15107.620 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS            172.17.110.136

04:11:47:  15107.620 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

04:11:47:  15107.620 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET                     0

04:11:47:  15107.624 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              noaccess.cm

!--- Network Access disabled.

04:11:47:  15107.624 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

04:11:47:  15107.624 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_LOG_ADDRESS

04:11:47:  15107.624 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

04:11:47:  15107.636 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_tod_state

04:11:47:  15107.640 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT                   172.17.110.136

04:11:47:  15107.648 CMAC_LOG_TOD_REPLY_RECEIVED                 3179226080

04:11:47:  15107.652 CMAC_LOG_TOD_COMPLETE

04:11:47:  15107.652 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       security_association_state

04:11:47:  15107.652 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED

04:11:47:  15107.652 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       configuration_file_state

04:11:47:  15107.652 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE                noaccess.c

133.CABLEMODEM.CISCO: 04:11:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cable-modem0,

changed state to up

04:11:48:  15108.672 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

04:11:48:  15108.672 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       registration_state

04:11:48:  15108.672 CMAC_LOG_REG_REQ_MSG_QUEUED

04:11:48:  15108.676 CMAC_LOG_REG_REQ_TRANSMITTED

04:11:48:  15108.680 CMAC_LOG_REG_RSP_MSG_RCVD

04:11:48:  15108.680 CMAC_LOG_COS_ASSIGNED_SID                   1/4

04:11:48:  15108.684 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     4

04:11:48:  15108.684 CMAC_LOG_NETWORK_ACCESS_DENIED

04:11:48:  15108.684 CMAC_LOG_REGISTRATION_OK

04:11:48:  15108.684 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_privacy_state

04:11:48:  15108.684 CMAC_LOG_PRIVACY_NOT_CONFIGURED

04:11:48:  15108.684 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       maintenance_state

04:11:49:  15109.392 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

طريقة أخرى للتحقق هي بفحص مخرجات حالة مودم الكبل للمودم 0 الخاص بوحدة التحكم show على مودم الكبل.

(تم حذف بداية العرض)

Config File:

Network Access:           FALSE

!--- Network Access denied.

Maximum CPEs:             3

Baseline Privacy:

Auth. Wait Timeout:     10

Reauth. Wait Timeout:   10

Auth. Grace Time:       600

Op. Wait Timeout:       1

Retry Wait Timeout:     1

TEK Grace Time:         600

Auth. Reject Wait Time: 60

COS  1:

Assigned SID:           4

Max Downstream Rate:    10000000

Max Upstream Rate:      1024000

Upstream Priority:      7

Min Upstream Rate:      0

Max Upstream Burst:     0

Privacy Enable:         FALSE

(تم حذف بقية العرض.)

على الإنترنت يعني أن المودم أصبح متصلا وكان قادرا على الاتصال ب CMTS. في حالة عدم تمكين واجهة خصوصية الأساس (BPI)، تكون حالة الاتصال هي الحالة الافتراضية التي يفترض فيها نجاح تهيئة مودم الكبل. إذا تم تكوين BPI، فسترى الحالة عبر الإنترنت (pk) ثم يتبعها بعد ذلك بوقت قصير عبر الإنترنت(pt). وفيما يلي عرض لإخراج تصحيح الأخطاء على جانب CM مع عرض تصحيح أخطاء سجل ماك لمودم الكبل يظهر جزء التسجيل فقط:

5d03h: 445197.804 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       registration_state

5d03h: 445197.804 CMAC_LOG_REG_REQ_MSG_QUEUED

5d03h: 445197.812 CMAC_LOG_REG_REQ_TRANSMITTED

5d03h: 445197.816 CMAC_LOG_REG_RSP_MSG_RCVD

5d03h: 445197.816 CMAC_LOG_COS_ASSIGNED_SID                   1/4

5d03h: 445197.816 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     4

5d03h: 445197.816 CMAC_LOG_REGISTRATION_OK

5d03h: 445197.816 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_privacy_state

5d03h: 445197.820 CMAC_LOG_PRIVACY_FSM_STATE_CHANGE

machine: KEK, event/state: EVENT_1_PROVISIONED/STATE_A_START, new state: STATE_B_AUTH_WAIT

5d03h: 445197.828 CMAC_LOG_BPKM_REQ_TRANSMITTED

5d03h: 445197.848 CMAC_LOG_BPKM_RSP_MSG_RCVD

5d03h: 445197.848 CMAC_LOG_PRIVACY_FSM_STATE_CHANGE

machine: KEK, event/state: EVENT_3_AUTH_REPLY/STATE_B_AUTH_WAIT, new state: STATE_C_AUTHORIZED

5d03h: 445198.524 CMAC_LOG_PRIVACY_FSM_STATE_CHANGE

machine: TEK, event/state: EVENT_2_AUTHORIZED/STATE_A_START, new state: STATE_B_OP_WAIT

5d03h: 445198.536 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

5d03h: 445198.536 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

5d03h: 445198.536 CMAC_LOG_BPKM_REQ_TRANSMITTED

5d03h: 445198.536 CMAC_LOG_BPKM_RSP_MSG_RCVD

5d03h: 445198.540 CMAC_LOG_PRIVACY_FSM_STATE_CHANGE

machine: TEK, event/state: EVENT_8_KEY_REPLY/STATE_B_OP_WAIT, new state: STATE_D_OPERATIONAL

5d03h: 445198.548 CMAC_LOG_PRIVACY_INSTALLED_KEY_FOR_SID      4

5d03h: 445198.548 CMAC_LOG_PRIVACY_ESTABLISHED

5d03h: 445198.552 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       maintenance_state

5d03h: 445201.484 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

5d03h: 445201.484 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

إذا كانت هناك مشكلة في BPI بشكل عام سترى رفض(pk) بمعنى أنه لا يمكننا الوصول من خلال مرحلة مصادقة المفتاح. هذا مغطى في قسم رفض(pk) ورفض (pt).

ملاحظة: لتصحيح عملية BPI، تأكد من أن كلا من CMTS و CM يشغلان صورة تم تمكين BPI عليها، والتي يشار إليها بالرمز K1 في اسم الصورة. تأكد أيضا من تعيين تمكين خصوصية خط الأساس للحقل على 1 تحت خيار فئة الخدمة في مكون DOCSIS CPE. إذا كان CMTS يقوم بتشغيل صورة تم تمكين BPI بينما لا يتم تمكين CM ولدينا BPI ممكنة في مكون DOCSIS CPE، فعندئذ سترى دوران المودم بين الإنترنت ثم دون اتصال.

عبر الإنترنت لإرجاع Telco

عندما يكون مودم الكبل على الإنترنت في بيئة إرجاع Telco، فإنها تظهر "T" بدلا من منفذ الخادم مثل "U0". يظهر الناتج أدناه هذه الحالة

ubr7223# show cable modem

Interface   Prim Online    Timing     Rec       QoS    CPE IP address      MAC address

Sid   State    Offset     Power

Cable2/0/T  94   online     0          0.00     3      2   10.10.169.151     0020.4066.b6b0

Cable2/0/T  95   online     0          0.00     3      1   10.10.168.18      0020.4061.db5e

Cable2/0/T  96   online     0          0.00     3      1   10.10.169.240     0020.4066.b644

Cable2/0/U0 97   online    307         0.25     4      1   10.10.168.108     0020.4002.fc7c

Cable2/0/T  98   online     0          0.00     3      1   10.10.169.245     0020.4003.65fe

Cable2/0/U0 99   online    332         0.25     4      0   10.10.168.110     0020.400b.9b40

Cable2/0/U0 100  online    277         0.25     4      1   10.10.169.114     0020.4002.ff42

Cable2/0/T  101  online     0          0.00     3      1   10.10.169.175     0020.4066.b6c8

يعرض الإخراج أعلاه أجهزة مودم الكبلات في حالة الاتصال في بيئة مختلطة. لاحظ أن أجهزة مودم الكبل مع SID 97 و 99 و 100 تستخدم المنفذ تدفق 0 بينما تستخدم باقي أجهزة مودم الكبل إرجاع Telco لمسار التوجيه. يقع إجراء تكوين إرجاع Telco واستكشاف أخطائه وإصلاحها خارج نطاق هذا المستند. يمكن للقارئ الرجوع إلى إرجاع الهاتف لموجه كبل Cisco uBR7200 Series وTelco Return ل the Cisco CMTS للحصول على معلومات إرجاع Telco.

حالة الرفض(pk) و الرفض(pt)

فيما يلي مخرج عرض من مودم show cable على موجه CMTS:

sydney# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 1    offline    2811    0.00  2   0   10.1.1.27       0001.9659.4461

Cable2/0/U0 2    reject(pk) 2812    0.00  6   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 3    online     2287    0.00  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

01:58:51: %UBR7200-5-UNAUTHSIDTIMEOUT: CMTS deleted BPI unauthorized Cable Modem 0030.96f9.65d9

في معظم الحالات التي توجد فيها مشكلة في تكوين BPI سترى رفض(pk). تحدث هذه الحالة عادة بسبب ما يلي:

- المفتاح العام الفاسد بواسطة CM في طلب المصادقة. ارجع إلى عينة من خصوصية كبل تصحيح الأخطاء للحصول على تسلسل صحيح للأحداث.

- يوجد أمر تكوين خصوصية الكبل للمودم على موجه CMTS ولكن لا يوجد خادم RADIUS.

- خادم RADIUS الذي تم تكوينه بشكل غير صحيح.

- خادم RADIUS الذي تم تكوينه بشكل غير صحيح.

ينتج الرفض(pt) عادة عن مفتاح TEK غير صالح أو مفتاح تشفير حركة مرور البيانات.

لمزيد من المعلومات، راجع مواصفات واجهة خصوصية الخط الأساسي .

sydney# debug cable privacy

02:32:08: CMTS Received AUTH REQ.

02:32:08: Created a new CM key for 0030.96f9.65d9.

02:32:08: CMTS generated AUTH_KEY.

02:32:08: Input : 70D158F106B0B75

02:32:08: Public Key:

02:32:08: 0x0000: 30 68 02 61 00 DA BA 93 3C E5 41 7C 20 2C D1 87

02:32:08: 0x0010: 3B 93 56 E1 35 7A FC 5E B7 E1 72 BA E6 A7 71 91

02:32:08: 0x0020: F4 68 CB 86 A8 18 FB A9 B4 DD 5F 21 B3 6A BE CE

02:32:08: 0x0030: 6A BE E1 32 A8 67 9A 34 E2 33 4A A4 0F 8C DB BD

02:32:08: 0x0040: D0 BB DE 54 39 05 B0 E0 F7 19 29 20 8C F9 3A 69

02:32:08: 0x0050: E4 51 C6 89 FB 8A 8E C6 01 22 02 34 C5 1F 87 F6

02:32:08: 0x0060: A3 1C 7E 67 9B 02 03 01 00 01

02:32:08: RSA public Key subject:

02:32:08: 0x0000: 30 7C 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05

02:32:08: 0x0010: 00 03 6B 00 30 68 02 61 00 DA BA 93 3C E5 41 7C

02:32:08: 0x0020: 20 2C D1 87 3B 93 56 E1 35 7A FC 5E B7 E1 72 BA

02:32:08: 0x0030: E6 A7 71 91 F4 68 CB 86 A8 18 FB A9 B4 DD 5F 21

02:32:08: 0x0040: B3 6A BE CE 6A BE E1 32 A8 67 9A 34 E2 33 4A A4

02:32:08: 0x0050: 0F 8C DB BD D0 BB DE 54 39 05 B0 E0 F7 19 29 20

02:32:08: 0x0060: 8C F9 3A 69 E4 51 C6 89 FB 8A 8E C6 01 22 02 34

02:32:08: 0x0070: C5 1F 87 F6 A3 1C 7E 67 9B 02 03 01 00 01

02:32:08: RSA encryption result = 0

02:32:08: RSA encrypted output:

02:32:08: 0x0000: B6 CA 09 93 BF 2C 05 66 9D C5 AF 67 0F 64 2E 31

02:32:08: 0x0010: 67 E4 2A EA 82 3E F7 63 8F 01 73 10 14 4A 24 ED

02:32:08: 0x0020: 65 8F 59 D8 23 BC F3 A8 48 7D 1A 08 09 BF A3 A8

02:32:08: 0x0030: D6 D2 5B C4 A7 36 C4 A9 28 F0 6C 5D A1 3B 92 A2

02:32:08: 0x0040: BC 99 CC 1F C9 74 F9 FA 76 83 ED D5 26 B4 92 EE

02:32:08: 0x0050: DD EA 50 81 C6 29 43 4F 73 DA 56 C2 29 AF 05 53

02:32:08: CMTS sent AUTH response.

02:32:08: CMTS Received TEK REQ.

02:32:08: Created a new key for SID 2.

02:32:08: CMTS sent KEY response.

فيما يلي إخراج تصحيح أخطاء للعينة على CM عند حدوث فشل التخويل:

6d02h: 527617.480 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

6d02h: 527617.480 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       registration_state

6d02h: 527617.484 CMAC_LOG_REG_REQ_MSG_QUEUED

6d02h: 527617.488 CMAC_LOG_REG_REQ_TRANSMITTED

6d02h: 527617.492 CMAC_LOG_REG_RSP_MSG_RCVD

6d02h: 527617.492 CMAC_LOG_COS_ASSIGNED_SID                   1/2

6d02h: 527617.492 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     2

6d02h: 527617.492 CMAC_LOG_REGISTRATION_OK

6d02h: 527617.496 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_privacy_state

6d02h: 527617.496 CMAC_LOG_PRIVACY_FSM_STATE_CHANGE

machine: KEK, event/state: EVENT_1_PROVISIONED/STATE_A_START, new state: STATE_B_AUTH_WAIT

6d02h: 527617.504 CMAC_LOG_BPKM_REQ_TRANSMITTED

6d02h: 527617.504 CMAC_LOG_BPKM_RSP_MSG_RCVD

6d02h: 527617.508 CMAC_LOG_PRIVACY_FSM_STATE_CHANGE

machine: KEK, event/state: EVENT_2_AUTH_REJECT/STATE_B_AUTH_WAIT, new state: STATE_E_AUTH_REJ_WAIT

129.CABLEMODEM.CISCO: 6d02h: %CMBPKM-1-AUTHREJECT: Authorization request rejected by CMTS:

Unauthorized CM

6d02h: 527618.588 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

6d02h: 527618.592 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

بالمثل يعطي خصوصية كبل تصحيح الأخطاء على موجه CMTS الأخطاء التالية:

02:47:00: CMTS Received AUTH REQ.

02:47:00: Sending KEK REJECT.

02:47:05: %UBR7200-5-UNAUTHSIDTIMEOUT: CMTS deleted BPI unauthorized Cable Modem 0030.96f9.65d9

ملاحظة: يبقي مدير إدارة السلامة ركوب الدراجات من الرفض (PK) إلى الإنيت (R1) إلى أجل غير مسمى.

من الأخطاء المحتملة الأخرى التي يمكن مواجهتها أنه، بسبب قيود تصدير التشفير، قد تتطلب بعض أجهزة مودم المورد الأمر التالي على موجه CMTS في تكوين الواجهة:

sydney(config-if)# cable privacy 40-bit-des

التسجيل - حالة الرفض (m)

بعد التكوين، يرسل المودم طلب تسجيل (REG-REQ) مع مجموعة فرعية مطلوبة من إعدادات التكوين بالإضافة إلى عمليات التحقق من سلامة رسالة CM و CMTS (MIC). يعد CM MIC عملية حسابية مجزأة عبر إعدادات ملف التكوين والتي توفر طريقة للمودم للتأكد من عدم التلاعب بملف التكوين أثناء النقل. يكون CMTS MIC هو نفس الشيء تقريبا باستثناء أنه يتضمن أيضا إعداد لسلسلة مصادقة سرية مشتركة للكبل. يعرف CMTS هذا السر المشترك ويضمن أن أجهزة المودم المخولة فقط سيسمح لها بالتسجيل مع CMTS.

sydney# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 1    reject(m)  2807    0.00  2   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 2    online     2284   -0.50  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 3    offline    18669   0.25  2   0   10.1.1.26       0050.7366.2221

01:17:59: %UBR7200-5-AUTHFAIL: Authorization failed for Cable Modem 0030.96f9.60

01:18:21: %UBR7200-5-AUTHFAIL: Authorization failed for Cable Modem 0030.96f9.60

يوضح الإخراج أعلاه أن مودم الكبل مع SID 1 في حالة رفض(m). ينتج هذا عن التحقق من سلامة الرسائل (MIC) غير الصحيح الذي ينتج عادة عن:

- عدم تطابق بين الكبل المشترك-secret الذي تم تكوينه تحت واجهة الكبل وقيمة مصادقة CMTS تحت خيار متنوع في مكون DOCSIS CPE. بشكل افتراضي تكون كلا القيمتين فارغتين ويجب ألا تتسبب في أي مشاكل إذا لم يتم تحديدها.

- ملف تكوين تالف (ملف DOCSIS).

فيما يلي إخراج تصحيح أخطاء مأخوذ على جانب مودم الكبل باستخدام تصحيح أخطاء سجل mac لمودم الكبل.

00:32:08:   1928.816 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_tod_e

00:32:08:   1928.820 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT                   172.17.110.136

00:32:08:   1928.828 CMAC_LOG_TOD_REPLY_RECEIVED                 3179139839

00:32:08:   1928.832 CMAC_LOG_TOD_COMPLETE

00:32:08:   1928.832 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       security_association_state

00:32:08:   1928.832 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED

00:32:08:   1928.832 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       configuration_e

00:32:08:   1928.832 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE                platinum.cm

00:32:09:   1929.708 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

00:32:09:   1929.712 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

133.CABLEMODEM.CISCO: 00:32:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

00:32:09:   1929.852 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

00:32:09:   1929.856 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       registration_state

00:32:09:   1929.856 CMAC_LOG_REG_REQ_MSG_QUEUED

00:32:09:   1929.860 CMAC_LOG_REG_REQ_TRANSMITTED

00:32:09:   1929.864 CMAC_LOG_REG_RSP_MSG_RCVD

00:32:09:   1929.864 CMAC_LOG_RESET_AUTHENTICATION_FAILURE

00:32:09:   1929.868 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_interface_state

00:32:09:   1929.868 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_hardware_state

لتصحيح المشكلة، تأكد من أن لديك ملف تكوين صالح وقيمة متطابقة ضمن مصادقة CMTS إلى ما تم تكوينه في سطر كبل shared-secret أسفل واجهة الكبل.

التسجيل - حالة الرفض (ج)

sydney# show cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 1    offline    2807   -0.25  2   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 2    online     2284   -0.25  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 3    reject(c)  2286   -0.25  2   0   10.1.1.26       0050.7366.2221

20:35:59: %UBR7200-5-CLASSFAIL: Registration failed for Cable Modem 0050.7366.2Q

كما هو مودم الكبل مع SID 3 فشل التسجيل بسبب فئة الخدمة (CoS) أو الرفض(c) سيئة. وعادة ما يحدث هذا بسبب:

- موجه CMTS غير قادر أو غير راغب في منح CoS مطلوب معين

- معلمة (معلمات) تم تكوينها بشكل غير صحيح في خيار فئة الخدمة في مكون DOCSIS CPE، على سبيل المثال، وجود فئتين من الخدمة لهما نفس المعرف.

فيما يلي تصحيح أخطاء سجل ماك لمودم الكبل المأخوذة على جانب CM تظهر الفشل بسبب CoS غير صحيح:

1w3d: 885643.820 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       registration_state

1w3d: 885643.820 CMAC_LOG_REG_REQ_MSG_QUEUED

1w3d: 885643.824 CMAC_LOG_REG_REQ_TRANSMITTED

1w3d: 885643.828 CMAC_LOG_REG_RSP_MSG_RCVD

1w3d: 885643.828 CMAC_LOG_SERVICE_NOT_AVAILABLE              0x01,0x01,0x01

1w3d: 885643.828 CMAC_LOG_RESET_SERVICE_NOT_AVAILABLE

1w3d: 885643.828 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_interface_state

1w3d: 885643.832 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       reset_hardware_state

1w3d: 885644.416 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_for_link_up_state

1w3d: 885644.420 CMAC_LOG_DRIVER_INIT_IDB_RESET              0x8039E23C

1w3d: 885644.420 CMAC_LOG_LINK_DOWN

1w3d: 885644.420 CMAC_LOG_LINK_UP

1w3d: 885644.420 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ds_channel_scanning_state

133.CABLEMODEM.CISCO: 1w3d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cable-modem0,

changed state to down

1w3d: 885645.528 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

1w3d: 885646.828 CMAC_LOG_DS_64QAM_LOCK_ACQUIRED             453000000

بالمثل، يعطي تصحيح أخطاء تسجيل الكبلات على موجه CMTS الرسالة التالية:

sydney# debug cable registration

CMTS registration debugging is on

sydney#

1d04h: %UBR7200-5-CLASSFAIL: Registration failed for Cable Modem 0001.9659.4461

on interface Cable2/0/U0:

Bad/Missing Class of Service Config in REG-REQ

لاحظ كيف يقوم المودم بإعادة الضبط والتشغيل من جديد في نهاية المطاف.

الملحق

إظهار أمر وحدة التحكم من CM

kuffing# show controllers cable-modem 0 mac state

MAC State:                  maintenance_state

Ranging SID:                1

Registered:                 TRUE

Privacy Established:        TRUE

MIB Values:

Mac Resets:        0

Sync lost:         0

Invalid Maps:      0

Invalid UCDs:      0

Invalid Rng Rsp:   0

Invalid Reg Rsp:   0

T1 Timeouts:       0

T2 Timeouts:       0

T3 Timeouts:       0

T4 Timeouts:       0

Range Aborts:      0

DS ID:                      0

DS Frequency:               453000000

DS Symbol Rate:             5056941

DS QAM Mode                 64QAM

DS Search:

79 453000000 855000000 6000000

80  93000000 105000000 6000000

81 111025000 117025000 6000000

82 231012500 327012500 6000000

83 333025000 333025000 6000000

84 339012500 399012500 6000000

85 405000000 447000000 6000000

86 123012500 129012500 6000000

87 135012500 135012500 6000000

88 141000000 171000000 6000000

89 219000000 225000000 6000000

90 177000000 213000000 6000000

91  55752700  67753300 6000300

92  79753900  85754200 6000300

93 175758700 211760500 6000300

94 121756000 169758400 6000300

95 217760800 397769800 6000300

96  73753600 115755700 6000300

97 403770100 595779700 6000300

98 601780000 799789900 6000300

99 805790200 997799800 6000300

US ID:                      1

US Frequency:               27984000

US Power Level:             23.0 (dBmV)

US Symbol Rate:             1280000

Ranging Offset:             12418

Mini-Slot Size:             8

Change Count:               6

Preamble Pattern:           CC CC CC CC CC CC CC CC  CC CC CC CC CC CC CC CC

CC CC CC CC CC CC CC CC  CC CC CC CC CC CC CC CC

CC CC CC CC CC CC CC CC  CC CC CC CC CC CC CC CC

CC CC CC CC CC CC CC CC  CC CC CC CC CC CC CC CC

CC CC CC CC CC CC CC CC  CC CC CC CC CC CC CC CC

CC CC CC CC CC CC CC CC  CC CC CC CC CC CC CC CC

CC CC CC CC CC CC CC CC  CC CC CC CC CC CC CC CC

CC CC CC CC CC CC CC CC  CC CC CC CC CC CC 0D 0D

Burst Descriptor  0:

Interval Usage Code:      1

Modulation Type:          1

Differential Encoding:    2

Preamble Length:          64

Preamble Value Offset:    952

FEC Error Correction:     0

FEC Codeword Info Bytes:  16

Scrambler Seed:           338

Maximum Burst Size:       1

Guard Time Size:          8

Last Codeword Length:     1

Scrambler on/off:         1

Burst Descriptor  1:

Interval Usage Code:      3

Modulation Type:          1

Differential Encoding:    2

Preamble Length:          128

Preamble Value Offset:    896

FEC Error Correction:     5

FEC Codeword Info Bytes:  34

Scrambler Seed:           338

Maximum Burst Size:       0

Guard Time Size:          48

Last Codeword Length:     1

Scrambler on/off:         1

Burst Descriptor  2:

Interval Usage Code:      4

Modulation Type:          1

Differential Encoding:    2

Preamble Length:          128

Preamble Value Offset:    896

FEC Error Correction:     5

FEC Codeword Info Bytes:  34

Scrambler Seed:           338

Maximum Burst Size:       0

Guard Time Size:          48

Last Codeword Length:     1

Scrambler on/off:         1

Burst Descriptor  3:

Interval Usage Code:      5

Modulation Type:          1

Differential Encoding:    2

Preamble Length:          72

Preamble Value Offset:    944

FEC Error Correction:     5

FEC Codeword Info Bytes:  75

Scrambler Seed:           338

Maximum Burst Size:       6

Guard Time Size:          8

Last Codeword Length:     1

Scrambler on/off:         1

Burst Descriptor  4:

Interval Usage Code:      6

Modulation Type:          1

Differential Encoding:    2

Preamble Length:          80

Preamble Value Offset:    936

FEC Error Correction:     8

FEC Codeword Info Bytes:  220

Scrambler Seed:           338

Maximum Burst Size:       0

Guard Time Size:          8

Last Codeword Length:     1

Scrambler on/off:         1

Config File:

Network Access:           TRUE

Maximum CPEs:             3

Baseline Privacy:

Auth. Wait Timeout:     10

Reauth. Wait Timeout:   10

Auth. Grace Time:       600

Op. Wait Timeout:       1

Retry Wait Timeout:     1

TEK Grace Time:         600

Auth. Reject Wait Time: 60

COS  1:

Assigned SID:           1

Max Downstream Rate:    10000000

Max Upstream Rate:      1024000

Upstream Priority:      6

Min Upstream Rate:      0

Max Upstream Burst:     0

Privacy Enable:         TRUE

Ranging Backoff Start:      0 (at initial ranging)

Ranging Backoff End:        3 (at initial ranging)

Data Backoff Start:         0 (at initial ranging)

Data Backoff End:           4 (at initial ranging)

IP Address:                 10.1.1.20

Net Mask:                   255.255.255.0

TFTP Server IP Address:     172.17.110.136

Time Server IP Address:     172.17.110.136

Config File Name:           privacy.cm

Time Zone Offset:           0

Log Server IP Address:      0.0.0.0

Drop Ack Enabled:      TRUE

Mac Sid Status

Max Sids: 4  Sids In Use: 1

Mac Sid 0:

Sid: 1    State: 2

Mac Sid 1:

Sid: 0    State: 1

Mac Sid 2:

Sid: 0    State: 1

Mac Sid 3:

Sid: 0    State: 1

Test sid queue:             0

kuffing#

التقاط تصحيح الأخطاء الكامل على جانب CM

kuffing# debug cable mac log verbose

1w0d: 606764.132 CMAC_LOG_LINK_UP

1w0d: 606764.132 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ds_channel_scanning_state

1w0d: 606764.136 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      99/805790200/997799800/6000300

1w0d: 606764.136 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      98/601780000/799789900/6000300

1w0d: 606764.136 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      97/403770100/595779700/6000300

1w0d: 606764.140 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      96/73753600/115755700/6000300

1w0d: 606764.140 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      95/217760800/397769800/6000300

1w0d: 606764.140 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      94/121756000/169758400/6000300

1w0d: 606764.144 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      93/175758700/211760500/6000300

1w0d: 606764.144 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      92/79753900/85754200/6000300

1w0d: 606764.148 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      91/55752700/67753300/6000300

1w0d: 606764.148 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      90/177000000/213000000/6000000

1w0d: 606764.148 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      89/219000000/225000000/6000000

1w0d: 606764.152 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      88/141000000/171000000/6000000

1w0d: 606764.152 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      87/135012500/135012500/6000000

1w0d: 606764.152 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      86/123012500/129012500/6000000

1w0d: 606764.156 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      85/405000000/447000000/6000000

1w0d: 606764.156 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      84/339012500/399012500/6000000

1w0d: 606764.160 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      83/333025000/333025000/6000000

1w0d: 606764.160 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      82/231012500/327012500/6000000

1w0d: 606764.160 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      81/111025000/117025000/6000000

1w0d: 606764.164 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      80/93000000/105000000/6000000

1w0d: 606764.164 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_DS_FREQUENCY_BAND      79/453000000/855000000/6000000

1w0d: 606764.164 CMAC_LOG_WILL_SEARCH_SAVED_DS_FREQUENCY     453000000

1w0d: 606765.416 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

131.CABLEMODEM.CISCO: 1w0d: %LINK-3-UPDOWN: Interface cable-modem0, changed state to up

1w0d: 606766.576 CMAC_LOG_DS_64QAM_LOCK_ACQUIRED             453000000

1w0d: 606766.576 CMAC_LOG_DS_CHANNEL_SCAN_COMPLETED

1w0d: 606766.576 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_ucd_state

1w0d: 606767.416 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

1w0d: 606769.416 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

1w0d: 606769.416 CMAC_LOG_ALL_UCDS_FOUND

1w0d: 606769.416 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       wait_map_state

1w0d: 606769.420 CMAC_LOG_FOUND_US_CHANNEL                   1

1w0d: 606771.416 CMAC_LOG_UCD_MSG_RCVD                       1

1w0d: 606771.416 CMAC_LOG_UCD_NEW_US_FREQUENCY               27984000

1w0d: 606771.416 CMAC_LOG_SLOT_SIZE_CHANGED                  8

1w0d: 606771.436 CMAC_LOG_UCD_UPDATED

1w0d: 606771.452 CMAC_LOG_MAP_MSG_RCVD

1w0d: 606771.452 CMAC_LOG_INITIAL_RANGING_MINISLOTS          41

1w0d: 606771.452 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ranging_1_state

1w0d: 606771.452 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO              9610

1w0d: 606771.456 CMAC_LOG_POWER_LEVEL_IS                     20.0  dBmV (commanded)

1w0d: 606771.456 CMAC_LOG_STARTING_RANGING

1w0d: 606771.456 CMAC_LOG_RANGING_BACKOFF_SET                0

1w0d: 606771.456 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     0

1w0d: 606771.512 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w0d: 606771.516 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

1w0d: 606771.516 CMAC_LOG_RNG_RSP_SID_ASSIGNED               1

1w0d: 606771.516 CMAC_LOG_ADJUST_RANGING_OFFSET              2810

1w0d: 606771.516 CMAC_LOG_RANGING_OFFSET_SET_TO              12420

1w0d: 606771.516 CMAC_LOG_ADJUST_TX_POWER                    17

1w0d: 606771.520 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       ranging_2_state

1w0d: 606771.520 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     1

1w0d: 606772.524 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w0d: 606772.524 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

1w0d: 606772.524 CMAC_LOG_RANGING_SUCCESS

1w0d: 606772.524 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       dhcp_state

1w0d: 606773.564 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w0d: 606773.564 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

1w0d: 606775.560 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w0d: 606775.564 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

1w0d: 606778.560 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w0d: 606778.564 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

1w0d: 606780.564 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w0d: 606780.564 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

1w0d: 606782.560 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w0d: 606782.564 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

1w0d: 606785.408CMAC_LOG_DHCP_ASSIGNED_IP_ADDRESS           10.1.1.20

1w0d: 606785.408 CMAC_LOG_DHCP_TFTP_SERVER_ADDRESS           172.17.110.136

1w0d: 606785.408 CMAC_LOG_DHCP_TOD_SERVER_ADDRESS            172.17.110.136

1w0d: 606785.408 CMAC_LOG_DHCP_SET_GATEWAY_ADDRESS

1w0d: 606785.408 CMAC_LOG_DHCP_TZ_OFFSET                     0

1w0d: 606785.412 CMAC_LOG_DHCP_CONFIG_FILE_NAME              privacy.cm

1w0d: 606785.412 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_SEC_SVR_ADDR

1w0d: 606785.412 CMAC_LOG_DHCP_ERROR_ACQUIRING_LOG_ADDRESS

1w0d: 606785.412 CMAC_LOG_DHCP_COMPLETE

1w0d: 606785.424 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_tod_state

1w0d: 606785.428 CMAC_LOG_TOD_REQUEST_SENT                   172.17.110.136

1w0d: 606785.440 CMAC_LOG_TOD_REPLY_RECEIVED                 3179817738

1w0d: 606785.440 CMAC_LOG_TOD_COMPLETE

1w0d: 606785.440 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       security_association_state

1w0d: 606785.444 CMAC_LOG_SECURITY_BYPASSED

1w0d: 606785.444 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       configuration_file_state

1w0d: 606785.444 CMAC_LOG_LOADING_CONFIG_FILE                privacy.cm

1w0d: 606785.560 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

1w0d: 606785.564 CMAC_LOG_RNG_RSP_MSG_RCVD

133.CABLEMODEM.CISCO: 1w0d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface cable-modem0,

changed state to up

1w0d: 606786.460 CMAC_LOG_CONFIG_FILE_PROCESS_COMPLETE

1w0d: 606786.460 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       registration_state

1w0d: 606786.464 CMAC_LOG_REG_REQ_MSG_QUEUED

1w0d: 606786.468 CMAC_LOG_REG_REQ_TRANSMITTED

1w0d: 606786.472 CMAC_LOG_REG_RSP_MSG_RCVD

1w0d: 606786.472 CMAC_LOG_COS_ASSIGNED_SID                   1/1

1w0d: 606786.472 CMAC_LOG_RNG_REQ_QUEUED                     1

1w0d: 606786.472 CMAC_LOG_REGISTRATION_OK

1w0d: 606786.476 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       establish_privacy_state

1w0d: 606786.476 CMAC_LOG_PRIVACY_FSM_STATE_CHANGE           machine: KEK, event/state:

EVENT_1_PROVISIONED/STATE_A_START, new state: STATE_B_AUTH_WAIT

1w0d: 606786.480 CMAC_LOG_BPKM_REQ_TRANSMITTED

1w0d: 606786.496 CMAC_LOG_BPKM_RSP_MSG_RCVD

1w0d: 606786.496 CMAC_LOG_PRIVACY_FSM_STATE_CHANGE           machine: KEK, event/state:

EVENT_3_AUTH_REPLY/STATE_B_AUTH_WAIT, new state: STATE_C_AUTHORIZED

1w0d: 606787.176 CMAC_LOG_PRIVACY_FSM_STATE_CHANGE           machine: TEK, event/state:

EVENT_2_AUTHORIZED/STATE_A_START, new state: STATE_B_OP_WAIT

1w0d: 606787.184 CMAC_LOG_BPKM_REQ_TRANSMITTED

1w0d: 606787.188 CMAC_LOG_BPKM_RSP_MSG_RCVD

1w0d: 606787.192 CMAC_LOG_PRIVACY_FSM_STATE_CHANGE           machine: TEK, event/state:

EVENT_8_KEY_REPLY/STATE_B_OP_WAIT, new state: STATE_D_OPERATIONAL

1w0d: 606787.200 CMAC_LOG_PRIVACY_INSTALLED_KEY_FOR_SID      1

1w0d: 606787.200 CMAC_LOG_PRIVACY_ESTABLISHED

1w0d: 606787.204 CMAC_LOG_STATE_CHANGE                       maintenance_state

1w0d: 606787.560 CMAC_LOG_RNG_REQ_TRANSMITTED

إظهار أمر وحدة التحكم من CMTS

sydney# show controllers cable 2/0

Interface Cable2/0

Hardware is MC16B

BCM3210 revision=0x56B0

idb 0x619705D8 MAC regs 0x3D100000 PLX regs 0x3D000000

rx ring entries 1024 tx ring entries 128 MAP tx ring entries 128

Rx ring 0x4B0607C0 shadow 0x6198DDF8 head 272

Tx ring 0x4B062800 shadow 0x6198EE68 head 127 tail 127 count 0

MAP Tx ring 0x4B062C40 shadow 0x6198F2D8 head 33 tail 33 count 0

MAP timer sourced from slot 2

throttled 0 enabled 0 disabled 0

Rx: spurious 769 framing_err 0 hcs_err 1 no_buffer 0 short_pkt 0

no_enqueue 0 no_enp 0 miss_count 0 latency 8

invalid_sid 0 invalid_mac 0 bad_ext_hdr_pdu 0 concat 0 bad-concat 0

Tx:  full 0 drop 0 stuck 0 latency 0

MTx: full 0 drop 0 stuck 0 latency 9

Slots 132642 NoUWCollNoEngy 2 FECorHCS 1 HCS 1

Req 1547992064 ReqColl 0 ReqNoise 14211 ReqNoEnergy 1547905820

ReqData 0 ReqDataColl 0 ReqDataNoise 0 ReqDataNoEnergy 0

Rng 89613 RngColl 0 RngNoise 255

FECBlks 248575 UnCorFECBlks 2 CorFECBlks 0

MAP FIFO overflow 0, Rx FIFO overflow 0, No rx buf 0

DS FIFO overflow 0, US FIFO overflow 0, US stuck 0

Bandwidth Requests= 0x11961

Piggyback Requests= 0xECC1

Ranging Requests= 0x15D15

Timing Offset = 0x0

Bad bandwidth Requests= 0x0

No MAP buffer= 0x0

Cable2/0 Downstream is up

Frequency not set, Channel Width 6 MHz, 64-QAM, Symbol Rate 5.056941 Msps

FEC ITU-T J.83 Annex B, R/S Interleave I=32, J=4

Downstream channel ID: 0

Cable2/0 Upstream 0 is up

Frequency 27.984 MHz, Channel Width 1.600 MHz, QPSK Symbol Rate 1.280 Msps

Spectrum Group is overridden

SNR 29.8280 dB

Nominal Input Power Level 0 dBmV, Tx Timing Offset 2815

Ranging Backoff automatic (Start 0, End 3)

Ranging Insertion Interval automatic (60 ms)

Tx Backoff Start 0, Tx Backoff End 4

Modulation Profile Group 1

Concatenation is enabled

part_id=0x3137, rev_id=0x03, rev2_id=0xFF

nb_agc_thr=0x0000, nb_agc_nom=0x0000

Range Load Reg Size=0x58

Request Load Reg Size=0x0E

Minislot Size in number of Timebase Ticks is = 8

Minislot Size in Symbols = 64

Bandwidth Requests = 0x11969

Piggyback Requests = 0xECC8

Invalid BW Requests= 0x0

Minislots Requested= 0x1C13EF

Minislots Granted  = 0x1C13EF

Minislot Size in Bytes = 16

Map Advance (Dynamic) : 2454 usecs

UCD Count = 40287

شرح المؤقتون

T1

10 ثواني

وقت الانتظار للحصول على UCD قابل للاستخدام

T2

12 ثانية

الوقت اللازم لانتظار فترة صيانة أولية لتدرج البث

T3

200 مللي ثانية

وقت انتظار RNG-RSP أثناء المدى.

T4

30 ثانية

الوقت المستغرق للانتظار حتى يتم إجراء فاصل صيانة محطة لإجراء نطاق صيانة المحطة.

T6

6 ثواني

وقت انتظار REG-RSP أثناء التسجيل.

تكوين نموذج CMTS

sydney# wr t

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname sydney

!

boot system flash ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin

no logging buffered

enable password cisco

!

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

half-duplex

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.17.110.139 255.255.255.224

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/3

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/4

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/5

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/6

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/7

no ip address

shutdown

!

interface Cable2/0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 frequency 28000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.17.110.136

!

interface Cable3/0

no ip address

no keepalive

shutdown

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.110.129

no ip http server

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 1 4

password cisco

login

!

end

sydney# show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 7200 Software (UBR7200-IK1S-M), Version 12.1(2)T,  RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 16-May-00 13:36 by ccai

Image text-base: 0x60008900, data-base: 0x613E8000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(10) [dschwart 10], RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTFLASH: 7200 Software (UBR7200-BOOT-M), Version 12.0(10)SC,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

sydney uptime is 1 day, 4 hours, 31 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "slot0:ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin"

cisco uBR7223 (NPE150) processor (revision B) with 57344K/8192K bytes of memory.

Processor board ID SAB0249006T

R4700 CPU at 150Mhz, Implementation 33, Rev 1.0, 512KB L2 Cache

3 slot midplane, Version 1.0

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

8 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

2 Cable Modem network interface(s)

125K bytes of non-volatile configuration memory.

1024K bytes of packet SRAM memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

معلومات ذات صلة

- إنشاء ملفات تكوين DOCSIS 1.0 باستخدام مكون DOCSIS من Cisco ( العملاء المسجلون فقط)

- الدعم الفني - Cisco Systems