المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

إنشاء التدفقات

إتجاه المنبع

فك ترميز TLVs

إتجاه تدفق البيانات

فك ترميز TLVs

حذف التدفقات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الإجراء وأمر إنشاء تدفقات خدمة ديناميكية على نظام توصيل المودم الكابلي (CMTS). على سبيل المثال، خدمة المنح غير المرغوب فيها (UGS) المستخدمة في المكالمات الصوتية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- CMTS

- DOCSIS

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

لإنشاء تدفق خدمة ديناميكي (أيا كان النوع)، تحتاج إما من خلال CMTS أو مودم الكبل (CM) إلى إرسال رسالة إضافة خدمة ديناميكية (DSA).

تحتوي رسالة DSA على أمرين:

- تدفق الخدمة (SF) نفسه.

- المصنف (الفئات) المقترن.

رسالة DSA هي رسالة TLV مرمزة التي تستخدم نفس تعريفات TLV مثل تلك المستخدمة ل CM.

تسلسل الرسائل من مواصفات الوسائط المتعددة ل PacketCable (PCMM):

إنشاء التدفقات

لإنشاء التدفق، يلزمك إرسال DSA لكل تدفق خدمة ترغب في إنشائه (من المحتمل أن تقوم بدمج الرسالتين في رسالة واحدة أيضا، ولكن تقسيمهما يجعل فهمهما أسهل).

ملاحظة: الأوامر المستخدمة هنا هي للنظام الأساسي cBR8. يستخدم uBR10k صياغة الأمر نفسها، ولكن بدون الكلمة الأساسية DOCSIS في أوامر الاختبار

إتجاه المنبع

مثال:

test cable docsis dsa c005.c22c.dc5b message 1823010200040601060F010610040000037F130200E8160101150400000320140400004E20160f01010203020004090605040a305879

فك ترميز TLVs

1. تدفق الخدمة TLV.

TopStream SF TLV هو TLV 24 (0x18):

1823010200040601060F010610040000037F130200E8160101150400000320140400004E20

Decode:

1823             TLV 0x18 (24)        - Len 35 - Upstream Service Flow (0x23 = 35)

01020004         TLV 0x18.1 (24.1)    - Len 02 - Upstream Service Flow ID     - value 0004

060106           TLV 0x18.6 (24.6)    - Len 01 - QoS Parameter set type       - value 06 -> Admitted and Active bit set

0F0106           TLV 0x18.F (24.15)   - Len 01 - Service flow scheduling type - value 06 -> UGS

10040000037F     TLV 0x18.10(24.16)   - Len 04 - Request Transmit policy      - value 0x0000037F

130200E8         TLV 0x18.13(24.19)   - Len 02 - Number of bytes              - value 0xe8 -> 232 bytes

160101           TLV 0x18.16(24.22)   - Len 01 - Number of grants per interval- value 1

150400000320     TLV 0x18.15(24.21)   - Len 04 - Tolerated Grant Jitter       - value 0x320  -> 800

140400004E20     TLV 0x18.14(24.20)   - Len 04 - Nominal Grant interval       - value 0x4e20 -> 20000

2. مصنف TLV.

المصنف المستخدم في هذا المثال هو مصنف حزمة IP بسيط فقط. توجد أنواع أخرى من المصنفات (البروتوكول، UDP/TCP، وما إلى ذلك).

TLV الخاص بمصنف البث هو TLV 22 (0x16):

160f01010203020004090605040a305879

Decode:

160f           TLV 0x16   (22)      - Len 15 - Upstream Classifier

010102         TLV 0x16.1 (22.1)    - Len 01 - Classifier reference - Unique classifier ID - value 0x02

03020004       TLV 0x16.2 (22.2)    - Len 02 - Service flow reference                      - value 0004 -> MUST match the SFID above

0906           TLV 0x16.9 (22.9)    - Len 06 - IPv4 packet classifier encoding

05040a305879   TLV 0x16.9.5(22.9.5) - Len 04 - Destination IPv4 classifier                 - value 0a305879  10.48.88.121

إنه يماثل تدفق/مصنف الخدمة هذا في ملف تكوين CM:

Main

{

UsServiceFlow

{

UsServiceFlowRef 4;

QosParamSetType 6;

SchedulingType 6;

RequestOrTxPolicy 0x0000037f;

UnsolicitedGrantSize 232;

GrantsPerInterval 1;

ToleratedGrantJitter 800;

NominalGrantInterval 20000;

}

UsPacketClass

{

ClassifierRef 2;

ServiceFlowRef 4;

IpPacketClassifier

{

IpDstAddr 10.48.88.121;

}

}

}

إتجاه تدفق البيانات

مثال:

test cable docsis dsa c005.c22c.dc5b message 191A010200990601060701050804000154A00A04000154A00B0200DA170f01010203020099090603040a305879

فك ترميز TLVs

1. تدفق الخدمة TLV.

TLV الخاص بتدفق الخدمة من الخادم هو TLV 25 (0x19):

191A010200990601060701050804000154A00A04000154A00B0200DA

Decode:

191A           TLV 0x19   (25)      - Len 1A (26)   - Downstream Service Flow definition

01020099       TLV 0x19.1 (25.1)    - Len 02        - Downstream Service Flow ID   - value 0x99

060106         TLV 0x19.6 (25.6)    - Len 01        - QoS Parameter set type       - value 06 -> Admitted and Active bit set

070105         TLV 0x19.7 (25.7)    - Len 01        - Traffic Priority             - value 05 -> Prio 5

0804000154A0   TLV 0x19.8 (25.8)    - Len 04        - Max Sustain Rate             - value 0x154a0 = 87200 bps

0A04000154A0   TLV 0x19.A (25.10)   - Len 04        - Min Reserved Rate            - value 0x154a0 = 87200 bps

0B0200DA       TLV 0x19.B (25.11)   - Len 02        - Assumed Min Rvd Rate packet size - value 0xda = 218

2. مصنف TLV.

هذا أيضا مصنف IPv4 عادي. كما يمكن إنشاء مصنف أكثر تعقيدا.

TLV لتصنيف تدفق البيانات من الخادم هو TLV 23 (0x17):

170f01010203020099090603040a305879

Decode:

170f          TLV 0x17    (23)      - Len 15 - Downstream Classifier

010102        TLV 0x17.1  (23.1)    - Len 01 - Downstream Classifier Reference        - value 0x02

03020099      TLV 0x17.3  (23.3)    - Len 02 - Downstream Service Flow ID reference   - value 0x99 -> MUST match SFID above

0906          TLV 0x17.9  (23.9)    - Len 06 - IPv4 classifier

03040a305879  TLV 0x17.9.3(23.9.3)  - Len 04 - Source IPv4 Address                    - value 0x0a305879 -> 10.48.88.121

يتم ربطه بتدفق/تصنيف الخدمة هذا في ملف تكوين CM:

Main

{

DsServiceFlow

{

DsServiceFlowRef 153;

QosParamSetType 6;

TrafficPriority 5;

MaxRateSustained 87200;

MinReservedRate 87200;

MinResPacketSize 218;

}

DsPacketClass

{

ClassifierRef 2;

ServiceFlowRef 153;

IpPacketClassifier

{

IpSrcAddr 10.48.88.121;

}

}

}

حذف التدفقات

يمكن حذف تدفقات الخدمة الديناميكية باستخدام رسالة Dynamic-Service-Delete (DSD). الإجراء مماثل لحذف كل من SF و DS SF.

test cable docsis dsd

مثال:

acdc-cbr8-2#show cable modem 2cab.a40c.5598 service-flow

SUMMARY:

MAC Address    IP Address      Host          MAC               Prim  Num Primary        DS

Interface     State             Sid   CPE Downstream     RfId

2cab.a40c.5598 172.54.0.4      C1/0/2/UB     w-online          27    0   In1/0/2:7      8711

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst     MinRsvRate  Throughput

State       Type

17    US  act   27    BE     5    1024        3044        0           929

18    DS  act   N/A   N/A    3    300000000   24600       0           887

--> Before : 2SFs only

acdc-cbr8-2#test cable docsis dsa 2cab.a40c.5598 message 1823010200040601060F010610040000037F130200E8160101150400000320140400004E20160f01010203020004090605040a305879

--> UGS SF

acdc-cbr8-2#test cable docsis dsa 2cab.a40c.5598 message 191A010200990601060701050804000154A00A04000154A00B0200DA170f01010203020099090603040a305879

--> DS SF

acdc-cbr8-2#show cable modem 2cab.a40c.5598 service-flow

Load for five secs: 10%/1%; one minute: 9%; five minutes: 10%

Time source is NTP, 10:54:57.426 CET Thu Nov 22 2018

SUMMARY:

MAC Address    IP Address      Host          MAC               Prim  Num Primary        DS

Interface     State             Sid   CPE Downstream     RfId

2cab.a40c.5598 172.54.0.4      C1/0/2/UB     w-online          27    0   In1/0/2:7      8711

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst     MinRsvRate  Throughput

State       Type

17    US  act   27    BE     5    1024        3044        0           896

57    US  act   43    UGS    0    0           0           0           0

18    DS  act   N/A   N/A    3    300000000   24600       0           0

58    DS  act   N/A   N/A    5    87200       3044        87200       0

--> Now Both UGS and DS voice flows are created (and throughput would be seen as soon as packets match the classifier.)

معلومات ذات صلة

- مواصفات الوسائط المتعددة ل PacketCable

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems