المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

تم إدخال الأمر مودم الكبل عن بعد-query في Cisco IOS؟ برنامج الإصدار 12.0(7)XR و 12.1(2)T. يتيح لك هذا الأمر الاستعلام عن إحصائيات أداء مودم الكبل (CM) مباشرة من نظام توصيل المودم الكابلي uBR (CMTS).

تتمثل الفكرة في إستطلاع قوائم التحكم في الوصول (CMs) بشكل دوري باستخدام بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)، وذاكرة التخزين المؤقت للمعلومات، مثل عنوان IP وعنوان MAC ونسبة S/N وطاقة إرسال الخادم على CMTS (راجع الإخراج). وهذا يساعدك على معرفة حالة المودم الواحد وكذلك معرفة الحالة العامة للنبات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على هذا برمجية صيغة:

- برنامج IOS الإصدار 12.0(7)XR و 12.1(2)T

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

على مودم الكبل، يجب تكوين سلسلة مجتمع SNMP. ويتم تنفيذ ذلك باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:

- التكوين اليدوي: أضف أمر التكوين العام لمجتمع خادم snmp<string>

- فرض CM لتنزيل ملف تكوين IOS عبر ملف مواصفات واجهة خدمة البيانات المنقولة عبر الكبلات (DOCSIS)

- تكوين مجتمع CM عبر معرفات كائن SNMP (OIDs) المعرفة في ملف تكوين DOCSIS

على CMTS، قم بتكوين أوامر التكوين العام التالية:

1. مجتمع خادم SNMP<سلسلة المجتمع>

2. مدير خادم SNMP

ملاحظة: في الإصدار 12.2(33)SC، لا يمكنك تكوين مجتمع خادم snmp <سلسلة المجتمع>RO بعد تكوين مودم الكبل عن بعد-query <سلسلة المجتمع> . وهو متكرر لأن IOS يقوم تلقائيا بإضافة المجتمع الذي تمت ملاحظته في مودم الكبل البعيد <سلسلة المجتمع> باعتباره SNMP أو <سلسلة المجتمع> . عند محاولة التكوين، ستحصل على رسالة الخطأ التي تقول ٪Error: يوجد بالفعل <name> مجتمع ويتم إستخدامه للاستعلام عن بعد لمودم الكبل، ثم قم بتكوين سلسلة مجتمع جديدة لإدارة SNMP.

يتم تحديد الاستعلام عن بعد لمودم الكبل [الفاصل الزمني للاستقصاء] [سلسلة المجتمع] حيث يحدد [الفاصل الزمني للاستقصاء] الفاصل الزمني الذي يتم فيه تنفيذ الاستعلام. على سبيل المثال، 30 تعني أن الاستعلام يتم إجراؤه كل 30 ثانية. تحدد [سلسلة المجتمع] سلسلة المجتمع.

عند تكوين الاستعلام عن بعد للكابل، يجب أن تتطابق جميع سلاسل المجتمع:

- سلسلة مجتمع خادم SNMP التي تم تكوينها على CM

- سلسلة مجتمع خادم Snmp التي تم تكوينها على CMTS

- سلسلة مجتمع SNMP التي تم تكوينها في الأمر Cable Modem Remote-query [الفاصل الزمني للاستطلاع] [سلسلة المجتمع]

Current configuration : 3473 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname big-cmts

!

!

cable modem remote-query 30 test

!--- This configures the CMTS to perform the remote !--- query every 30 seconds with a community string of test.

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

cable time-server

ip subnet-zero

no ip finger

no ip domain-lookup

ip dhcp relay information option

no ip dhcp relay information check

!

interface Ethernet2/0

ip address 10.200.68.3 255.255.255.0

!

interface Cable3/0

ip address 10.200.71.17 255.255.255.240 secondary

ip address 10.200.71.1 255.255.255.240

no keepalive

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 frequency 20000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 10.200.68.200

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.68.1

no ip http server

!

snmp-server community test RO

!--- The community string has to match the one !--- set on the CM and the one configured above in the cable modem remote-query !--- command.

snmp-server manager

!--- Needed to configure the CMTS as SNMP manager !--- so that is is able to generate requests to the SNMP agents on the CM.

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

بالنسبة لنصوص التحكم في الوصول (CMs)، قم بتكوين إعدادات المصنع الافتراضية مع إضافة الأمر العام SNMP-server community test RO.

التحقق من الصحة

هذا هو ناتج المعلومات المجمعة:

big-cmts#show cable modem remote-query

IP address      MAC address     S/N    US     DS    Tx Time Micro (dB) Modem

Ratio  Power  Power Offset  Reflection State

10.200.71.8     0001.9659.47af  36.6   31.0    0.0  12352   17        online

10.200.71.4     0001.9659.47c7  36.6   37.0    0.0  12352   17        online

10.200.71.6     0001.9611.b9a3  36.6   37.0    0.0  12353   15        online

10.200.71.3     0001.9659.47a9  36.6   37.0    0.0  12351   16        online

10.200.71.2     0001.9659.47c1   0.0    0.0    0.0  0       0         online

!--- This modem does not answer to the SNMP query.

إذا لم يرد المودم على استعلام SNMP، فأنت بحاجة إلى بعض تصحيح الأخطاء للتحقق من:

big-cmts#debug cable remote-query

CMTS remote-query debugging is on

*Sep 26 01:30:41.677:

For IP address 10.200.71.2

!--- The IP address of the modem showing all 0s in the show cable modem remote-query !--- command output.

*Sep 26 01:30:41.677:

!--- SNMP proxy exec got event, but the queue is empty.

تشير الرسالة السابقة إلى أنه قد تم الاستعلام عن المودم، ولكن لم يتم تلقي أي رد. لتلقي مزيد من التفاصيل، اعرض مستوى SNMP:

big-cmts#show snmp sessions

Destination: 10.200.71.2.161, V1 community: test

!--- "V1": SNMP version - "test": community string used to query the modem.

Round-trip-times: 0/0/0 (min/max/last)

packets output

2147 Gets, 0 GetNexts, 0 GetBulks, 0 Sets, 0 Informs

!--- Number of SNMP GETS issued to the modem.

2146 Timeouts, 0 Drops

!--- All the SNMP GETS timed out.

packets input

0 Traps, 0 Informs, 0 Responses (0 errors)

هذا هو مخرج الأمر debug cable remote-query لمودم يقوم بالإجابة على استعلام بعيد:

*Sep 26 01:30:49.709:

For IP address 10.200.71.8

*Sep 26 01:30:49.713:  docsIfSignalQualityEntry.5.3 = 366

*Sep 26 01:30:49.713:  docsIfMibObjects.2.2.1.3.2 = 310

*Sep 26 01:30:49.717:  docsIfDownstreamChannelEntry. 6.3 = 0

*Sep 26 01:30:49.717:  docsIfUpstreamChannelEntry.6. 4 = 12352

*Sep 26 01:30:49.721:  docsIfSignalQualityEntry.6.3 = 17

هذه هي تفاصيل جلسة عمل SNMP لنفس المودم. لاحظ أن عدد مرات الحصول تساوي عدد الاستجابات التي لا تحتوي على فترات انتهاء أو حالات سقوط:

Destination: 10.200.71.8.161, V1 community: test, Expires in 581 secs

Round-trip-times: 1/1/1 (min/max/last)

packets output

5421 Gets, 0 GetNexts, 0 GetBulks, 0 Sets, 0 Informs

0 Timeouts, 0 Drops

packets input

0 Traps, 0 Informs, 5421 Responses (0 errors)

يعرض هذا الإخراج عدم تطابق في سلاسل المجتمع المحددة للاستعلام عن بعد، وفي سطر مجتمع CMTS SNMP-server:

big-cmts#sh snmp

Chassis: 6888364

0 SNMP packets input

0 Bad SNMP version errors

30 Unknown community name

!--- Community string mismatch.

0 Illegal operation for community name supplied

0 Encoding errors

0 Number of requested variables

0 Number of altered variables

0 Get-request PDUs

0 Get-next PDUs

0 Set-request PDUs

3944 SNMP packets output

0 Too big errors (Maximum packet size 1500)

0 No such name errors

0 Bad values errors

0 General errors

0 Response PDUs

0 Trap PDUs

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة الأكثر شيوعا هي أن تغيير معلمات أمر مودم الكبل للاستعلام عن بعد [التحقق من الفاصل الزمني] [سلسلة المجتمع] يؤدي إلى فشل الكبل. يوصى بتنفيذ الخطوات التالية:

1. قم بإزالة الأمر بدون استعلام عن بعد لمودم الكبل.

2. قم بإعادة الأمر.

توجد مشكلة أخرى عند تغيير سلسلة المجتمع المحددة باستخدام الأمر snmp-server community <string>. يوصى بتنفيذ الخطوات التالية:

1. قم بإزالة الأمر Cable Modem remote-query [الفاصل الزمني للاستطلاع] [سلسلة المجتمع].

2. قم بتغيير سلسلة المجتمع.

3. قم بإعادة استعلام مودم الكبل عن بعد [الفاصل الزمني للاستطلاع] [سلسلة المجتمع] إلى سابق عهده.

معلومات ذات صلة

- الأسئلة المتداولة حول SNMP لشبكات الكبلات ( العملاء المسجلون فقط)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems