- المقدمة

- الترقية إلى حزمة BPA v5.0 2

- ما الجديد

- ترقية نظام التشغيل

- شبكة WAN المعرفة عن طريق البرامج

- وحدات التحكم والإصدارات المدعومة

- العيوب التي تم حلها

- مشكلات معروفة

المقدمة

إن أتمتة عمليات الأعمال (BPA) هي حل للأتمتة والتزامن متعدد الطبقات والمجال يقوم بإدارة دورة حياة أصول الشبكة عبر بنى الشبكة المختلفة مثل النقل ومركز البيانات والمجمع وشبكة المنطقة الواسعة المعرفة بالبرامج (SD-WAN) والأمان. وتتضمن فوائده تقليل الوقت اللازم لتقديم خدمات جديدة، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية إلى الحد الأدنى، وتحسين التوافر، والسعة، والموثوقية التشغيلية من خلال تهيئة شبكات متناسقة وتلقائية، وقابلية التطوير.

يوفر BPA الميزات التالية:

- حل أتمتة لإدارة دورة حياة أجهزة Cisco والجهات الخارجية، مع حالات الاستخدام مثل ضم الأجهزة وإدارة القوالب ومطابقة البرامج والترقيات وتوافق التكوين

- محرك سير عمل لدمج الخدمة الشاملة والتشغيل التلقائي للأعمال والعمليات التشغيلية

- قوالب العملية لأتمتة الإجراءات، إختلافات السوق للحفاظ على بيانات الموقع، ومصممي النماذج لإنشاء نماذج واجهة المستخدم

- إطار عمل مهايئ لبناء تكامل الشرق والغرب لأنظمة دعم العمليات وأنظمة دعم الأعمال

يتم دمج BPA مع وحدات التحكم من Cisco وغير Cisco المدرجة أدناه؛ ومع ذلك، يمكن توسيع عمليات التكامل إلى وحدات تحكم أخرى من Cisco أو وحدات تحكم تابعة لجهات خارجية بسبب بنية BPA النمطية.

- وحدات التحكم من Cisco

- Network Services Orchestrator (NSO)

- مركز Cisco Catalyst (المعروف سابقا باسم مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco)

- Data Center Network Manager (DCNM)

- مدير Cisco Catalyst SD-WAN (المعروف سابقا باسم Cisco vManage)

- Umbrella

- Duo

- ThousandEyes

- مباشر إلى جهاز

- وحدة التحكم في هيكل لوحة المعلومات Cisco Nexus (NDFC)

- وحدة التحكم في شبكة Cisco Crosswork (CNC)

- مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMC) من Cisco

- وحدات التحكم غير التابعة ل Cisco

- غير قابل

- مدير نقاط التفتيش/وحدة التحكم الذكية

ملاحظة: يتطلب BPA إستخدام مفتاح الاشتراك ويضمن أن تكون عمليات نشر BPA مؤهلة لخدمات الدعم والصيانة الضرورية. للحصول على مفتاح اشتراك، اتصل بممثل Cisco أو قدم رسالة بريد إلكتروني إلى bpa-subscriptions@cisco.com.

الترقية إلى حزمة BPA v5.0 2

في عملية ترقية التصحيح، تحصل ترقية Helm على خطأ MongoDB بسبب ترقية أحد المكونات. للترقية إلى حزمة BPA v5. 0 2:

- قم بتنفيذ الأمر "Helm Delete" باستخدام الأمر التالي:
helm delete bpa-rel --namespace bpa-ns

- قم بتنفيذ "تثبيت أجهزة الكمبيوتر" باستخدام الأمر التالي:
helm install bpa-rel --create-namespace --namespace bpa-ns /opt/bpa-helm-chart

- قم بتحديث الاسترداد الخاص ب Custom Micro-Services JSON Web Token (JWT) لجلب الرمز المميز من sessionStorage تحت اسم العنصر "jwt_token"، نظرا لأن التخزين في LocalStorage مهمل ومتوقف في الإصدارات المستقبلية.

- تم تحديث البروتوكول الخفيف للوصول للدليل؛ حاليا، يعمل كل من مفتاح التشفير القديم والجديد.

ما الجديد

يسلط هذا القسم الضوء على الميزات الأساسية والتحسينات والتعديلات التي تم إدخالها في إصدار البرنامج Cisco BPA v5.0 Patch 2.

ترقية نظام التشغيل

تتضمن تحسينات ترقية نظام التشغيل ما يلي:

- تشتمل الترقية متعددة الخطوات الآن على دعم تحديثات صيانة برامج Bridge (المعروفة بالاختصار SMU) كمسار منفصل في رحلة الترقية

- يمكن للمستخدمين الآن عرض القواعد ونتائج التقييم، بالإضافة إلى إخراج الأمر من قوالب ما قبل الاختبار وما بعد التحقق في ملخص مهمة الترقية وتقرير ترقية PDF

- يتم توسيع دعم ترقية البرامج لوحدة التحكم vManage v20.12.4

شبكة WAN المعرفة عن طريق البرامج

تمت إضافة دعم لوحدة التحكم vManage v20.12.4.

وحدات التحكم والإصدارات المدعومة

أنواع وحدات التحكم

الإصدارات المدعومة

NSO

v5.5، v5.6، v5.7، v5.8، v6.0، v6.1، v6.2، v6.3

مركز Catalyst من Cisco

v1.3.3 و v2.1.2 و v2.2.2 و v2.2.32.3.3 و v2.3.4 و v2.3.5

DCNM

v11٫5

vManage

v20.6.3، v20.9.3، v20.9.5، v20.12.4

سي إن سي

v4.1، v5.0، v6.0

NDFC

v3.0.1(i) Fabric v12.1.2e، v3.0.1(i) Fabric v12.1.3b

FMC

v7.2.5

مباشر إلى جهاز

أنواع أنظمة التشغيل التالية مدعومة: cisco-ios، cisco-iosxr، cisco-asa، arista-eos، juniper-junos

نقطة التفتيش فورتنيت

R77.30 و R80.20 Fortigate 3700D - 5.2.4 و 6.0.5

Umbrella

ميزة Umbrella SIG + متعدد المؤسسات + RBI L3

DUO

D299٫18

ThousandEyes

غير قابل للتطبيق

ملاحظة: تم التحقق من صحة BPA v5.0 Patch 2 مع أحدث إصدار من مستعرضات Google Chrome (v138.0.7204.158) و Mozilla Firefox (v140) في وقت الإصدار.

العيوب التي تم حلها

معرف تعقب الخلل

الوصف

داف-88730

في السابق، كان تنفيذ التوافق مع معيار BPA من تكوينات النسخ الاحتياطي بطيئا بسبب المعالجة المتوازية المحدودة. وقد تم حل هذه المشكلة عن طريق زيادة عدد المستهلكين المتوازيين الذين ينفذون تنفيذا متوازيا، مما يتيح أداء أسرع وأكثر كفاءة.

داف-85807

سابقا، كانت عائلة المنتج المعروضة على لوحة معلومات التوافق مع التكوين ل Optus BPA v4.1.2 Patch 3 غير صحيحة. تم حل هذه المشكلة عن طريق إزالة سمة وحدة التحكم وتعديل منطق إنشاء الوظيفة لاستخدام "مجموعة المنتجات" من تفاصيل الأصول.

إيه إيه إيه-84450

في السابق، لم يتمكن المستخدمون غير الإداريين من عرض سياسات التوافق مع التكوين بعد الإنشاء. تم حل هذه المشكلة عن طريق تحديث رسائل النجاح لضمان إمكانية رؤية مناسبة.

داف-91374

في السابق، كانت خدمة BPA الأساسية بها أخطاء في قاعدة البيانات و NSO. وقد تم حل هذه المسائل بتصحيح مسار ريستكوباتي.

داف-8422

سابقا، كانت واجهات برمجة التطبيقات المشفرة crypto.createCipher و crypto.createDecipher غير آمنة وتعتبر مشفرة غير آمنة بسبب ضعف مشتقة المفتاح ومتجهات التثبيت الثابتة. تم حل هذه المشكلة بتحديث طريقتي التشفير وفك التشفير.

داف-91509

وفي السابق، نتج عن مزامنة الجهاز لوثيقة API للمخزون مع جهاز غير موجود في وحدة التحكم NSO أخطاء. تم حل هذه المشكلة عن طريق إضافة منطق لاستبعاد الأجهزة غير الموجودة من إضافتها إلى المخزون أثناء عملية "مخزون المزامنة".

DAA-93049

في السابق، لم يتمكن المستخدمون من إنشاء قالب باستخدام أمر محدد في قالب التكوين الذهبي. تم حل هذه المشكلة عن طريق تحديث الرمز لإدارة الزر "حذف" عندما يكون نموذج إنشاء القالب فارغا.

داف-89818

سابقا، لم يختف زر مهمة المستخدم كما هو متوقع عند اكتمال المؤقت. تم حل هذه المشكلة عن طريق إضافة منطق لإخفاء زر مهمة المستخدم بمجرد اكتمال المؤقت.

DAA-9440

في السابق، قامت واجهة برمجة تطبيقات إدارة الأجهزة (API) بتذييل ارتباطين عكسيين بشكل غير صحيح إلى الأحرف "+"، مما تسبب في حدوث حالات فشل في مطابقة السلاسل. تم حل هذه المشكلة من خلال منطق الهروب المتكرر.

مشكلات معروفة

لا توجد مشاكل معروفة للإبلاغ عنها كجزء من هذا الإصدار.