- الترقية إلى BPA الإصدار 4.1.2 التصحيح 7

- مشاكل تم حلها

- مشكلات معروفة

الترقية إلى BPA الإصدار 4.1.2 التصحيح 7

للترقية إلى BPA الإصدار 4.1.2 الحزمة 7:

نظرا لمشاكل قابلية التأثر، تمت ترقية صورة MongoDB. ونظرا لأن mongo-init عبارة عن مهمة وترقية الإدارة غير مدعومة، فإنه يجب حذف Pod mongo-init قبل ترقية التصحيح.

1. احذف Mongo-init pod باستخدام الأوامر التالية.
kubectl get pod -n bpa-ns -o wide \| grep mongo-init

kubectl delete pod \

-n bpa-ns

2. بعد حذف Mongo-init، راجع قسم ترقية التصحيح من دليل تثبيت BPA للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديثات التصحيح.

مشاكل تم حلها

فيما يلي عيوب تم حلها كجزء من إصدار التصحيح 7:

معرف تعقب الخلل

الوصف

إيه إيه-91480

تم حل مشكلة عملية الإزالة التي تعمل فقط لسير العمل وليس للتطبيقات الأخرى عن طريق تحديث الشروط لإرجاع إستجابة مناسبة.

DAA-9090

تم حل مشكلات الضعف السابقة في Mongosh من خلال ترقية Mongo Shell من v506 إلى v507.

داف-90878

تم حل الأخطاء التي تحدث عند حذف مفتاح API من خلال تحديد رمز الحذف من خلال تضمين مفتاح واحد في الحمولة.

داف-90018

سابقا، لم تتمكن معلمة استعلام محول BPA من حفظ اسم حقل المفتاح. تم حل المشكلة عن طريق تحديث الوظيفة للسماح باسم حقل المفتاح في معلمات الاستعلام.

داف-89862

فيما سبق، فشلت عملية التحميل عندما قام المسؤولون بالنقر فوق مهمة العرض والمطالبة. تم حل المشكلة عن طريق إصلاح خطأ في حمولة UserTask.

DAA-89754، DAA-89613، DAA-84854

تلقى المستخدمون مطالبة "انتهاء صلاحية جلسة العمل" مسبقا أثناء نشاطهم، مما أدى إلى حالات خروج غير متوقعة حتى بعد النقر فوق متابعة. تم حل المشكلة عن طريق إصلاح أخطاء الحساب في الحالات الجانبية وضمان تحديث الرمز المميز فقط بعد فترة المهلة.

ملاحظة: لإصلاح هذه المشكلة في الخدمات الصغيرة المخصصة، يجب إستخدام jwt_token من sessionStorage بدلا من localStorage.

داف-89584

في السابق، أثناء توزيع القالب من التطبيق vManage الرئيسي إلى مثيلات vManage أخرى، تمت إضافة علامة GR1(Group) مكررة عندما كانت علامة GR موجودة بالفعل في اسم القالب. تم حل المشكلة عن طريق زيادة نفس علامة GR إلى الرقم التالي بدلا من إضافة علامة GR جديدة.

داف-88969

في الإصدارات السابقة من BPA، فشل منطق إعادة محاولة سير عمل ترقية نظام التشغيل في تحديث الإصدار الافتراضي في vManage ووضع علامة على الترتيب كمكتمل. تم حل المشكلة عن طريق تحديث متغير الإصدار الافتراضي عند ملاحظة إصدار الرمز المميز للتزوير للطلب عبر الموقع.

داف-88778

في السابق، عندما حاول المستخدمون تسجيل الدخول وتسجيل الخروج من BPA، تمت إعادة توجيههم إلى عناوين URL غير صحيحة. تم إصلاح المشكلة عن طريق تمرير علم الإدارة بشكل صحيح عندما يطابق المصدر ويضمن تفرد مجموعة المعالجات.

داف-87879

في السابق، كان المستخدمون يواجهون مشاكل إمكانية وصول متفرقة عند إستخدام عناوين URL ذات علامات تمييز دون تسجيل الدخول. تم حل المشكلة عن طريق إضافة منطق لتحديث صفحة تسجيل الدخول لتجنب إعادة التوجيه غير الصحيحة.

داف-87822

وفي السابق، تأخرت صفحة أوامر كتالوج الخدمة من الجيل التالي عندما احتوت الأوامر على مزيد من البيانات في قسم الأحداث الرئيسية. تم حل هذه المشكلة باستبعاد الحقول غير الضرورية في صفحة شبكة الأوامر وإتاحة إستدعاء API عند تحديد عنصر كتالوج.

داف-87532

في السابق، لم يتمكن المستخدمون من إحضار ملفات السجل الثقيلة باستخدام الأمر kubectl. تم حل هذه المشكلة عن طريق تمكين سجلات الحاويات.

داف-85007

في السابق، عند إلغاء المهام غير المكتملة يدويا على مستوى التطبيق، حدث إلغاء إجباري، مما ترك حالة الطلب بلا تغيير وفشل في التراجع أو حذف أجهزة الموزع المقترنة. تم حل المشكلة عن طريق إدخال مهمة معالجة الأخطاء.

داف-85003

في السابق، فشل BPA في الكشف عن تنسيق CSV غير صحيح، بما في ذلك الأعمدة التي تم دمجها بشكل غير صحيح، مما أدى إلى خطأ قراءة علامة التنشيط على أنها خطأ. تم حل المشكلة من خلال التحقق من تنسيق CSV عند تحميل رسائل الخطأ وعرضها لمنع حالات الوظائف غير النشطة.

داف-8422

في السابق، كان أسلوب التشفير في البرنامج النصي لمعالجة بيانات الاعتماد مهملا. تم حل المشكلة بإضافة أسلوب التشفير الجديد لتجنب مخاوف الأمان.

داف-83034

سابقا، لم يتم إنشاء ملفات تعريف المستخدمين في مدخل BPA بسبب عنوان بريد إلكتروني فارغ من ملف تعريف نظام التحكم بالوصول إلى وحدة تحكم الوصول إلى المحطة الطرفية. تم إصلاح المشكلة عن طريق إنشاء معرفات بريد إلكتروني وهمية في حالة عدم توفر بريد إلكتروني في الاستجابة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديث التحقق من صحة نموذج البريد الإلكتروني في واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات.

إيه إيه إيه-82449

في السابق، كان المستخدمون يقومون بإعداد الأجهزة دون التحقق من أنها في وضع وحدة التحكم، مما قد يؤدي إلى تكوينات غير صحيحة. تم حل المشكلة عن طريق إدخال رسالة تنبيه.

DAA-80340

تعرض BPA في السابق لمشاكل في تكوين وحدة التخزين. تم حل هذه المشكلات من خلال توفير تحديثات المكونات الإضافية وإعادة تكوين ملف "config.json" والتنسيق مع "حساب العميل" وفرق إدارة المنتجات.

داف-92291

سابقا، لم تقم مشكلة مفتاح Secure Shell في تقرير وحدة تحكم الحالة بإنشاء رسالة خطأ. تم حل هذه المشكلة من خلال عرض حالة التنفيذ على أنها "فشلت" بالإضافة إلى التعليل المقابل.

داف-84221

في السابق، أثناء تثبيت BPA، قام تنفيذ بروتوكول الوصول إلى الدليل الخفيف الوزن للمصادقة (LDAP) الخاص بالخدمة باستيراد مكتبة قديمة مما يشكل خطرا على الأمان. وحلت هذه المسألة بالاستعاضة عن عبارة "Passport-Ldapauth" بعبارة "Passport-custom and ldapauth package".

ملاحظة: في ملف مصادقة LDAP "config.json"، "Entry SearchBase->"searchBase": تم إستبدال "ou=Cisco Users، dc=cisco، dc=com" ب

"SearchBase ->"searchBase": "ou=Employees، ou=Cisco Users، dc=cisco، dc=com".

مشكلات معروفة

لا توجد مشاكل معروفة للإبلاغ عنها كجزء من هذا الإصدار.