- المقدمة

- مدير الأصول

- البيانات الافتراضية لجدول مدير الأصول

- جدول Asset Manager إستخدام بيانات الحالة

- تشغيل الأصول الخام

المقدمة

تعرض ميزة "تطبيع سمة الأصل" السمات التي تم تطبيقها عبر جميع وكلاء وحدات التحكم ويتم تطبيقها على جميع الجداول المعروضة في صفحات إدارة الأصول ومجموعة الأصول بما في ذلك جميع عمليات الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف (CRUD) وعوامل التصفية المؤهلة.

مدير الأصول

يقدم تطبيق مدير الأصول نظرة مجمعة لجميع الأصول التي يديرها مكتب الشؤون السياسية.

البيانات الافتراضية لجدول مدير الأصول

البيانات الافتراضية لجدول مدير الأصول

تظهر القائمة التالية للأعمدة الافتراضية في جدول البيانات الافتراضي لإدارة الأصول:

- الاسم

- نوع وحدة التحكم

- عنوان IP

- الموقع

- مدارة بواسطة

- وصف المنتج

- مجموعة المنتج

- نوع البرامج

- إصدار البرامج

إظهار/إخفاء الأعمدة

بالإضافة إلى الأعمدة الافتراضية، يمكن للمستخدمين عرض وإضافة أعمدة أخرى متاحة عن طريق تحديد أيقونة المزيد من الخيارات وتحديد إظهار / إخفاء الأعمدة من القائمة. يفتح إطار تحرير الأعمدة حيث يمكن للمستخدمين تحديد الأعمدة المطلوبة.

تحرير الأعمدة

جدول Asset Manager إستخدام بيانات الحالة

بالإضافة إلى الأعمدة الافتراضية، يتوفر إستخدام أعمدة بيانات الحالة للحصول على مزيد من المعلومات ويمكن إضافتها من خلال خيار القائمة إظهار / إخفاء الأعمدة.

أعمدة البيانات

ملاحظة: أستخدم أعمدة بيانات الحالة لعرض أوصاف رموز الحالة التالية. يلزم إتخاذ إجراء فوري في حالات الأعطال أو الحالات الحرجة.

أيقونة

المعنى

تمرير

فشل

معلومات

تحذير

حرج

تشغيل الأصول الخام

يمكن الوصول إلى عملية Asset CRUD إذا كانت القدرة متوفرة لوكيل وحدة التحكم. يتم تحديث اسم السمة الموجودة بالسمة الجديدة التي تم تحديثها كما هو موضح أدناه:

- معرف وحدة التحكم: مدارة بواسطة

- الوصف: وصف المنتج

- العنوان: عنوان IP