المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

مزامنة الحساب على ذاكرة SSM على ذاكرة PREM أثناء تجاوز الأعطال والنسخ الاحتياطي

الإتاحة العالية

تجاوز الفشل

إحتياطي

تسجيل مثيل المنتج مع SSM على VIP أثناء التغلب على الأعطال والخلف

الإتاحة العالية

تجاوز الفشل

إحتياطي

خفض مستوى مجموعة عالية التوفر

ماذا بعد؟!

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عمل مزامنة حساب مدير البرامج الذكية (SSM) على الإعداد المسبق وتسجيل مثيل المنتج على خادم SSM على الإعداد المسبق الذي تم نشره كمجموعة عالية التوفر (HA)، في وقت سيناريوهات تجاوز الأعطال والنسخ الاحتياطية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- SSM على-PREM

- ههه

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى SSM on-prem 8 وما بعده.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

وهذه هي الوثائق المرجعية التي توفر معلومات عن HA.

- https://www.cisco.com/web/software/286285517/151968/Smart_Software_Manager_On-Prem_8_Console_Guide.pdf

- https://www.cisco.com/web/software/286285517/152313/Smart_Software_Manager_On-Prem_8-202006_Installation_Guide.pdf

مزامنة الحساب على ذاكرة SSM على ذاكرة PREM أثناء تجاوز الأعطال والنسخ الاحتياطي

يجب تكوين HA بين خادمي SSM على PREM بمساعدة هذا الدليل:

نشر مجموعة HA: https://www.cisco.com/web/software/286285517/152313/Smart_Software_Manager_On-Prem_8-202006_Installation_Guide.pdf

في هذا العرض، أستخدم:

.5 - عنوان IP للخادم الرئيسي

.10 - عنوان IP الخاص بالخادم الثانوي

.12 - عنوان IP الظاهري

الإتاحة العالية

1. يظهر التكوين الناجح ل HA الخادم الأساسي (.5) كخادم ثانوي نشط (.10) كخادم إحتياطي وخادم VIP (.12) SD في الصورة.

2. تم إكمال مزامنة SSM On-Prem مع Cisco Software Central بنجاح من الخادم الأساسي/النشط كما هو موضح في الصورة.

3. تظهر حالة HA الخاصة بالمجموعة أن قاعدة بيانات الخادم الأساسي (Replication Master) الموجودة على اليسار تنسخ إلى قاعدة بيانات الخادم الثانوي (Replication Slave) على اليمين كما هو متوقع في الصورة.

تجاوز الفشل

1. إيقاف مجموعة HA على الخادم الأساسي كما هو موضح في الصورة.

2. أساسي|ثانوي كما هو موضح في الصورة.

3. تم تسجيل الدخول إلى SSM في واجهة المستخدم الرسومية (GUI) باستخدام VIP وتم إيقاف واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الأساسية.

4. يتم عرض الخادم الثانوي (.10) كخادم نشط.

5. تنفصل دقات القلب.

6. تم نقل الخادم الأساسي (.5) إلى حالة الاستعداد.

7. يمكن ملاحظة مزامنة حساب SSM على الخادم الأولي مع Cisco Software Central بنجاح من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بالخادم الثانوي/النشط كما هو موضح في الصورة.

8. بدء تشغيل مجموعة HA على الخادم الأساسي كما هو موضح في الصورة.

9 - تبين حالة مجموعة HA أن قاعدة البيانات الأساسية مكررة من قاعدة البيانات الثانوية.

10. أساسي|ثانوي كما هو موضح في الصورة.

11. تظهر واجهة المستخدم الرسومية نبضات القلب متصلة، والثانوية في الحالة النشطة والأساسية في حالة الاستعداد كما هو موضح في الصورة.

12. قم بإنشاء حساب إختبار جديد وتنشيطه على وضع الاستعداد النشط. خادم (.10).

13 - لن يكون الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الأساسية (.5) في هذه المرحلة.

إحتياطي

1. إيقاف HA_CLUSTER في الثانوية كما هو موضح في الصورة.

2. يمكن رؤية الحالة الحالية لقاعدة بيانات الخادم الأساسي وقاعدة بيانات الخادم الثانوي هنا.

3. تم تسجيل الدخول إلى SSM في واجهة المستخدم الرسومية (GUI) المدمجة باستخدام VIP وتم إيقاف واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الثانوية.

4. يتم عرض الخادم الأساسي (.5) كخادم نشط.

5. تنفصل دقات القلب.

6. تم نقل الخادم الثانوي (.5) إلى حالة الاستعداد.

7. يمكن رؤية "حساب الاختبار" الذي تم إنشاؤه حديثا في حالة المزامنة حيث حدث النسخ المتماثل من قاعدة بيانات "الثانوي" إلى "الأساسي" كما هو موضح في الصورة.

8. يمكن الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) من عنوان الشخصية المهمة (.12) في هذه المرحلة وليس من عنوان بروتوكول الإنترنت الثانوي.

9. بدء تشغيل مجموعة HA على الخادم الثانوي كما هو موضح في الصورة.

10. تظهر حالة HA الخاصة بالمجموعة أن قاعدة بيانات الخادم الأساسي (Replication Master) الموجودة على اليسار تقوم بنسخ قاعدة بيانات الخادم الثانوي (Replication Slave) على اليمين كما هو متوقع في الصورة.

11. تظهر واجهة المستخدم الرسومية (GUI) دقات قلب متصلة بين الخادم الأساسي النشط والخادم الثانوي الاحتياطي.

12. يتزامن حساب TEST بنجاح مع Cisco Software Central.

تسجيل مثيل المنتج مع SSM على VIP أثناء التغلب على الأعطال والخلف

يجب تكوين التوافر العالي بين خادمي SSM على PREM باستخدام هذا الدليل:

نشر مجموعة HA: https://www.cisco.com/web/software/286285517/152313/Smart_Software_Manager_On-Prem_8-202006_Installation_Guide.pdf

في هذا العرض، أستخدم:

.11 - عنوان IP للخادم الأساسي

.9 - عنوان IP الخاص بالخادم الثانوي

.14 - عنوان IP الظاهري

الإتاحة العالية

1. تكوين ناجح من HA الذي يظهر الخادم الأساسي (.11) كخادم نشط وثانوي (.9) كخادم إحتياطي وشخصية مهمة (.14).

2. توضح حالة HA الخاصة بالمجموعة أن قاعدة بيانات الخادم الأساسي (Replication Master) الموجودة على اليسار تنسخ إلى قاعدة بيانات الخادم الثانوي (Replication Slave) على اليمين كما هو متوقع في الصورة.

3. عند نشر SSM On-Prem كمجموعة HA، قم بتسجيل الدخول إلى مساحة عمل الإدارة على SSM، ثم انتقل إلى الأمان > الشهادات واستخدم عنوان IP الظاهري على الاسم الشائع للمضيف.

4. يجب أن تطابق هذه القيمة القيمة التي تخطط لاستخدامها لعنوان URL لوجهة المنتج. في حالة نشر المكدس المزدوج (لكل من IPv4 و IPv6)، يجب أن تكون هذه القيمة FQDN وليس عنوان IP.

5. بعد تحديث الاسم الشائع للمضيف، تأكد من إعادة إنشاء الشهادات باستخدام الاسم الشائع الجديد من خلال مزامنة حساباتك المحلية مع مدير البرامج الذكية من Cisco.

6. يجب عليك المزامنة قبل محاولة إعادة تسجيل المنتجات باستخدام الاسم المشترك الجديد في تكوين عنوان URL الوجهة.

7. قد يؤدي عدم المزامنة إلى فشل المنتجات في التسجيل باسم المضيف المشترك الجديد.

8. تم تسجيل حالتين من المنتجات، (anr-39) و(cucmpub) إلى عنوان SSM الخاص بالشخصيات المهمة كما هو موضح في علامة التبويب مثيلات المنتج.

9. يتم تضمين الترخيص المستهلك/المطلوب من قبل مثيلات المنتج هذه في علامة التبويب الترخيص.

تجاوز الفشل

1. إيقاف مجموعة HA على الخادم الأساسي كما هو موضح في الصورة.

2. تم تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بذاكرة SSM الموجودة على الخادم باستخدام VIP (.14) وتم إيقاف واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الأساسية.

3. يتم عرض الخادم الثانوي (.9) كخادم نشط.

4. تنفصل دقات القلب.

5. يتم نقل الخادم الأساسي (.11) إلى حالة الاستعداد.

6. تسجيل مثيلات المنتج باستخدام SSM VIP في عنوان URL لتسجيل المنتجات في إعداد عبارة النقل كما هو موضح في الصورة.

7. اسم مثيل المنتج: تم تسجيل PI37 بنجاح مع SSM على الخادم باستخدام عنوان VIP كما هو موضح في الصورة.

8. تسجيل مثيلات المنتجات الأخرى باستخدام SSM VIP في عنوان URL لتسجيل المنتجات في إعداد بوابة النقل.

9. اكتمل تسجيل المنتجات بنجاح باستخدام إدارة الحالة الصلبة (SSM) بشكل مسبق باستخدام عنوان VIP كما هو موضح في الصورة.

10. اسم مثيل المنتج: تم بنجاح تسجيل CUCM-PUB-30 مع SSM على الخادم باستخدام عنوان VIP كما هو موضح في الصورة.

11. تم تسجيل حالتين جديدتين من المنتجات، (pi37) و(cucm-pub-30) إلى عنوان VIP الخاص ب SSM على هيئة المنتج كما هو موضح في علامة التبويب مثيلات المنتج.

12. يتم تضمين الترخيص المستهلك/المطلوب من قبل مثيلات المنتج هذه في علامة التبويب الترخيص.

13. بدء تشغيل مجموعة HA على الخادم الرئيسي.

14 - تبين حالة مجموعة HA أن قاعدة البيانات الأساسية مكررة من قاعدة البيانات الثانوية.

15. أساسي|ثانوي كما هو موضح في الصورة.

16. تظهر واجهة المستخدم الرسومية (GUI) دقات القلب متصلة، والثانوية في الحالة النشطة والأساسية في حالة الاستعداد كما هو موضح في الصورة.

إحتياطي

1. إيقاف HA_CLUSTER في المرحلة الثانوية.

2. يمكن رؤية الحالة الحالية لقاعدة بيانات الخادم الأساسي وقاعدة بيانات الخادم الثانوي معطلة.

3. تم تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بذاكرة SSM الموجودة على الخادم باستخدام VIP (.14) وتم إيقاف واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الثانوية.

4. يتم عرض الخادم الأساسي (.11) كخادم نشط.

5. تنفصل دقات القلب.

6. تم نقل الخادم الثانوي (.9) إلى حالة الاستعداد.

7. يمكن الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) من عنوان الشخصية المهمة (.14) في هذه المرحلة وليس من عنوان بروتوكول الإنترنت الثانوي.

8. بدء تشغيل مجموعة HA على الخادم الثانوي.

9. توضح حالة HA الخاصة بالمجموعة أن قاعدة بيانات الخادم الأساسي (Replication Master) الموجودة على اليسار تنسخ إلى قاعدة بيانات الخادم الثانوي (Replication Slave) على اليمين كما هو متوقع.

10. تظهر واجهة المستخدم الرسومية (GUI) دقات قلب متصلة بين الخادم الأساسي النشط والخادم الثانوي الاحتياطي.

11. جميع مثيلات المنتج الأربعة المسجلة على عنوان VIP الخاص ب SSM الموجود على علامة التبويب مثيلات المنتج.

12. يتم تضمين الترخيص المستهلك/المطلوب من قبل مثيلات المنتج هذه في علامة التبويب الترخيص.

خفض مستوى مجموعة عالية التوفر

1. يمكن خفض تصنيف نظام Cisco Smart Manager على نظام المجموعة الجاهزة مباشرة إلى عقدة واحدة بشكل مستقل.

2. أستخدم وحدة التحكم في الذاكرة المؤقتة (On-Prem) للاتصال بموصل SSM الأساسي/النشط على الذاكرة المؤقتة باستخدام الأمر <ha_teardown>.

3. بعد التحقق من تشغيل SSM على PREM، يجب تجاهل الخادم الثانوي/الاحتياطي ولا يمكن إعادة إستخدامه.

4. سيكون لديك الآن نظام قائم بذاته بدلا من نظام المجموعة.

5. تم بدء تشغيل عملية خفض الانبعاثات كما هو موضح في الصورة.

6. بدء التشغيل على الخادم الثانوي كما هو موضح في الصورة.

7 - ودمرت مجموعة HA. توجد SSMS الآن في الوضع المستقل.

8. لم تعد واجهة المستخدم الرسومية (GUI) التي تم الوصول إليها باستخدام عنوان IP للخادم الثانوي تخلو من عنصر العرض عالي التوفر.

9. بدء التشغيل على الخادم الأساسي كما هو موضح في الصورة.

10 - تم تعطيل HA بنجاح.

11. لم تعد واجهة المستخدم الرسومية (GUI) التي تم الوصول إليها باستخدام عنوان IP الخاص بالخادم الأساسي تخترق واجهة المستخدم الرسومية (GUI) عالية التوفر.

ماذا بعد؟!

1. سجل الدخول إلى مساحة عمل الإدارة الأساسية على SSM، انتقل إلى الأمان > الشهادات واستخدم خادم أساسي (عنوان IP/hostname/FQDN) على الاسم الشائع للمضيف.

2. بعد تحديث الاسم الشائع للمضيف، تأكد من إعادة إنشاء الشهادات باستخدام الاسم الشائع الجديد من خلال مزامنة حساباتك المحلية مع Cisco SSM.

3. يجب عليك المزامنة قبل محاولة إعادة تسجيل المنتجات باستخدام الاسم المشترك الجديد في تكوين عنوان URL الوجهة.

4. قد يؤدي عدم المزامنة إلى فشل المنتجات في التسجيل باسم المضيف المشترك الجديد.

معلومات ذات صلة

- دليل وحدة التحكم: https://www.cisco.com/web/software/286285517/151968/Smart_Software_Manager_On-Prem_8_Console_Guide.pdf

- دليل المستخدم: https://www.cisco.com/web/software/286285517/151968/Smart_Software_Manager_On-Prem_8_User_Guide.pdf

- دليل التثبيت: https://www.cisco.com/web/software/286285517/152313/Smart_Software_Manager_On-Prem_8-202006_Installation_Guide.pdf

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems