المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

عمارة

البنية الأساسية للشبكة

IP الظاهري

الخطوة 1. تثبيت واجهة الويب

الخطوة 2. تمكين HA

الخطوة 3. إضافة Cisco WLC إلى CMX

الخطوة 4. تجاوز الفشل

الخطوة 5. إرجاع الفشل

الخطوة 6. ترقية / تعطيل HA

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا وثيقة الأساسي من cisco يربط هاتف جوال (CMX) وكيف أن يشكل هو. إنه يتحدث عن كيفية تمكين التوفر العالي وإضافة وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وإجراء بعض الاختبارات التي تساعد على التحقق من التكوين عالي التوفر (HA) باستخدام تقنية التغلب على الأعطال/مواجهة الأعطال.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- CMX

- Cisco WLC

ملاحظة: لا توجد متطلبات فريدة لوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- CMX 10.6

- WLC، الإصدار 8.3

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

عمارة

والعنصر المركزي لنظام HA هو المرصد الصحي. وهو يقوم بتكوين وإدارة ومراقبة إعداد HA. أما الطريقة الرئيسية للمحافظة على اليقظة فهي من خلال دقات القلب بين المرحلة الابتدائية والثانوية. يكون "مراقب الحماية" مسؤولا عن إعداد قواعد البيانات (DBs) ونسخ الملفات المتماثل، وبالتالي مراقبة التطبيق. يمكن تعريف CMX ضمن نموذج HA على أنه أساسي أو ثانوي. يتم الاتصال بالعالم الخارجي (بروتوكول خدمات تنقل الشبكة (NMSP) ودعوات واجهة برمجة التطبيقات (API) من نقاط النهاية الخاصة بجهة خارجية والبنية الأساسية الأساسية ل Prime (PI)) عبر عنوان IP ظاهري. لذلك، عندما يفشل الأساسي ويتسلم ثانوي، يتم تحويل IP الظاهري بشكل شفاف.

يوفر التصميم واجهة مستخدم (UI) من أجل تكوين أزواج HA ومراقبتها. سيتم إنشاء تنبيهات ل CMX وخارج CMX.

وتعتبر قواعد البيانات بمثابة جوهر النظام الذي يجب دائما تكراره في الوقت الحقيقي دون فقدان البيانات. تعد بيانات التطبيق الموجودة خارج قاعدة البيانات أمرا بالغ الأهمية ولكن لا يلزم مزامنتها في الوقت الفعلي ولن تؤدي إلى فقد الوظائف.

البنية الأساسية للشبكة

يجب أن يكون الوصول إلى الأساسي والثانوي ممكنا بين كل نظام. يجب أن يكون كل من الأساسي والثانوي على الشبكة الفرعية نفسها. وهذا مطلوب لذلك يمكن تحويل عنوان IP الظاهري المستخدم إلى أي من النظامين. كما يجب أن يكون أي كيان مثل وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية التي يمكن الوصول إليها من الوحدة الأساسية قابلا للوصول إليه من الوحدة الثانوية. لكي تعمل المزامنة الثانوية وتجاوز الفشل بشكل صحيح، يجب أن تسمح البنية الأساسية للشبكة لحركة مرور هذه المنافذ بالتدفق بين الأساسي والثانوي. سيتم فتح المنافذ على CMX ولكن لن تسمح جدران الحماية على CMX إلا لأنظمة النظير الأخرى بإرسال حركة مرور البيانات على هذه المنافذ.

المنافذ

الوصف

6378، 6379، 6380، 6381، 6382، 6383، 6385، 16378، 16379، 16380، 16381، 16382، 16383، 16383، 16385

ريديس

7000 و 7001 و 9042

قاعدة بيانات كاساندرا

5432

قاعدة بيانات Postgres

4242

REST عالية التوفر وخدمة الويب

22

منفذ SSH ويستخدم لمزامنة الملفات بين الخوادم

IP الظاهري

مع وجود نظام HA، بعد تجاوز الفشل، يجب إعادة توجيه المستخدمين إلى مثيل CMX الجديد الذي يتم تشغيله على الملف الثانوي. للحفاظ على شفافية تجاوز الفشل من وجهة نظر اتصال الشبكة، سيتم إستخدام مفهوم IP الظاهري (VIP). عندما يكون كل من الأساسي والثانوي في الشبكة الفرعية نفسها، سيتم إستخدام تعيين عنوان الشخصية المهمة. خلال هذا الإعداد، تتعرض الأنظمة الخارجية لشخصية مهمة. تم تعيين هذه الشخصية المهمة على IP الحقيقي ل CMX الأساسي الجاري تشغيله. عندما يحدث تجاوز الفشل، يتم إعادة وضع الشخصية المهمة في عنوان CMX الثانوي. كل هذا يحدث تلقائيا بدون أي تدخل بشري.

ليس إلزاميا إستخدام IP ظاهري. في الواقع، إذا كنت تقوم بأداء توفر عال من الطبقة 3 من CMX (أي وجود الخادمين في شبكات فرعية مختلفة)، فلن يمكنك إستخدام عنوان IP ظاهري. يوفر عنوان IP الظاهري عنوان IP فريدا لمسؤول تقنية المعلومات (أو البنية الأساسية الأساسية الأساسية ل Prime/ مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco) لإدارة CMX بغض النظر عن تجاوز الفشل أو إرجاع الخطأ. ومع ذلك، تحتوي قوائم التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) على نفق NMSP فقط تجاه عنوان IP المادي ل CMX النشط حاليا.

الخطوة 1. تثبيت واجهة الويب

التثبيت الأساسي:

قم بتثبيت CMX بشكل طبيعي مع تسجيل الدخول في https://cmx_ip_address:1984/. في مثبت الويب، حدد نوع العقدة "التواجد" أو "الموقع". لا يتطلب هذا النوع من التثبيت تحديد نوع العقدة كنوع أساسي. ويعتبر هذا الخادم خادما مستقلا يمكن تشغيله كخادم أساسي كما هو موضح في الصورة.

التثبيت الثانوي:

قم بتثبيت CMX (https://cmx_ip_address:1984/) كأمر عادي حتى يلزم تحديد نوع العقدة في مثبت الويب. تم توفير خيار ثالث للثانوي. إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فسيتم تكوين النظام كجهاز ثانوي وتوفير إرتباط بواجهة مسؤول التوفر العالي ل CMX.

تعمل واجهة ويب CMX High Availability Admin على منفذ CMX رقم 4242 ويمكن الوصول إليها: https://cmx_ip_address:4242/. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة HA على الويب باستخدام cmxadmin لمعرف المستخدم وكلمة المرور التي تم تكوينها لمعرف مستخدم cmxadmin في وقت التثبيت. بعد تسجيل الدخول، ستتوفر لواجهة المستخدم معلومات الحالة والتكوين. سيتم إظهار الدور كدور ثانوي للنظام.

الخطوة 2. تمكين HA

ويمكن الآن تمكين HA بمجرد إعداد الخوادم الأساسية والثانوية. يمكن تمكين HA في واجهة ويب CMX أو سطر أوامر CMX. هذه هي الخيارات المطلوبة لإعداد HA:

- عنوان IP الثانوي

- كلمة المرور الثانوية: كلمة مرور لحساب cmxadmin على الخادم الثانوي

- عنوان الشخصية المهمة: عنوان الشخصية المهمة الذي سيستخدمه الخادم النشط

- نوع تجاوز الفشل: يسمح تجاوز الفشل التلقائي ل CMX بتجاوز الفشل تلقائيا إلى الخادم الثانوي عند اكتشاف مشكلة خطيرة. يتطلب التغلب اليدوي على الأعطال من المستخدم بدء تجاوز الفشل من واجهة الويب أو سطر الأوامر. سيتم إبلاغ المستخدم عن الفشل عبر الإعلامات ولكن لا يتم إتخاذ أي إجراء لتجاوز الفشل اليدوي

- عنوان البريد الإلكتروني للإخطار: عنوان البريد الإلكتروني لإرسال إعلامات حول معلومات HA أو مشكلات. إعدادات البريد الإلكتروني المستخدمة ل HA هي نفسها CMX. هذا الحقل مطلوب حتى ولو لم يتم تكوين خادم بريد إلكتروني لديك. لا تتردد في إدخال عنوان بريد إلكتروني وهمي وانقر فوق "تمكين" إذا لم ترغب في إستخدام إعلامات البريد الإلكتروني.

تكوين HA ويب:

في CMX، انتقل إلى علامة تبويب النظام وانقر على أيقونة الإعدادات. سيعرض هذا مربع حوار مشروط بمجموعة متنوعة من الإعدادات في CMX. حدد خيار HA لعرض الخيارات المطلوبة لتمكين HA. عنوان البريد الإلكتروني للإخطار الذي يمكنك توفيره في المكان الذي ترغب في تلقي الإعلامات فيه.

طقطقت ال enable زر عندما كل الخيار يكون زودت أن يبدأ أن يمكن HA.

سيقوم CMX بالتحقق من إعدادات HA وبدء تمكين HA بين الأساسي والثانوي. سيتم إرجاع WebUI عند بدء التكوين بنجاح.

تحقق من صحة الإعدادات ومن حدوث المزامنة من خلال التحقق من وجود جدول "عالي التوفر" في صفحة الإعدادات الخاصة ب CMX. إن لم يكن هناك مثل هذا الجدول وأنه، عندما تذهب إلى الخلف إلى قسم إعدادات HA، فإن كل حقول التكوين تكون فارغة، المعلومات كانت خاطئة أو غير صحيحة.

ومع ذلك، لم يكتمل تمكين HA. قد تستغرق عملية المزامنة الأولية لجميع البيانات بين الخادم الأساسي والخادم الثانوي وقتا طويلا للاكتمال. ستشير واجهة المستخدم إلى الحالة كمزامنة أساسية أثناء تنفيذ المزامنة.

عند اكتمال المزامنة بنجاح، سيقوم الخادم الموجود على الأساسي بإدخال الحالة Primary Active.

عند الاكتمال، سيتم إنشاء تنبيه معلومات في CMX. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال تنبيه عبر البريد الإلكتروني يشير إلى أن النظام نشط ومزامنته بشكل صحيح.

تمكين CLI عالي التوافر (للمرجع):

الخطوة 3. إضافة Cisco WLC إلى CMX

أنت يستطيع أضفت cisco WLCs مع الإستعمالمن ال CLI أو ال CMX مستعمل قارن، أو مع الإستعمالمن Prime بنية أساسية. لهذا المختبر، يمكنك الإضافة مباشرة باستخدام CMX WebUI.

لا يعمل تكوين وحدة التحكم ما لم يكن اتصال NMSP صحيحا. ومع ذلك، قد تتم إضافة وحدة التحكم بنجاح، ولكن قد لا يعمل الاتصال.

انتقل إلى خادم CMX الأساسي https://cmx_ip_address/. انقر فوق علامة تبويب النظام > أيقونة الإعدادات > القائمة اليسرى.

بعد إضافة وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLCs) من Cisco، يجب التحقق من تشغيل حالة وحدة التحكم أم لا.

للتحقق من حالة وحدة التحكم باستخدام واجهة المستخدم، يلزمك التنقل إلى علامة التبويب "النظام". يتم عرض قائمة وحدة التحكم في علامة التبويب ويجب أن تظهر وحدة التحكم الجديدة باللون الأخضر.

الخطوة 4. تجاوز الفشل

تتضمن عملية تجاوز الفشل نقل العمليات إلى CMX الثانوي في حال هبوط الأساسي. يمكن حدوث تجاوز الفشل تلقائيا عندما يكتشف CMX وجود مشكلة في الخادم الأساسي. يمكن أن يتم تجاوز الفشل يدويا بواسطة مستخدم في واجهة مستخدم الويب أو سطر الأوامر. يمكن مراقبة تقدم تجاوز الفشل استنادا إلى الحالة الحالية لكل نظام.

يمكن للمستخدم بدء عملية تجاوز الفشل يدويا. يمكن القيام بتجاوز الفشل في واجهة الويب عالية التوفر CMX أو سطر أوامر CMX.

ويب تجاوز الأعطال اليدوي:

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة الويب CMX HA على الأساسي أو الثانوي (https://server_ip:4242). سيكون لصفحة جهاز العرض زر مسمى "تجاوز الفشل" إذا كانت الخوادم تقوم بالمزامنة بشكل نشط. قم بتمكين التحديث التلقائي في أقصى اليمين.

واجهة سطر الأوامر (CLI) لتجاوز الفشل اليدوي (للمرجع):

الخطوة 5. إرجاع الفشل

يجب إعتبار تشغيل CMX على المستوى الثانوي حالة مؤقتة حتى يتم تحديد السبب الرئيسي للفشل الأولي. بمجرد إستعادة المربع الرئيسي (أو توفير مربع جديد)، يجب بدء عملية التراجع. الخيار الآخر هو تحويل النظام إلى أساسي واستبدال أو تحويل النظام الآخر إلى خادم ثانوي. وفي كلتا الحالتين، يجب توفير خادم في أقرب وقت ممكن لأن HA لم يعد يزاوج إلى خادم ثانوي.

يجب أن يتم إجراء عملية إرجاع الفشل يدويا بواسطة المستخدم. يمكن تنفيذ هذا الفشل في واجهة ويب CMX HA أو سطر أوامر CMX.

موقع ويب يدوي لتقليل الأعطال:

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة الويب CMX HA على الأساسي أو الثانوي (https://server_ip:4242). تحتوي صفحة المراقبة على زر مسمى "FaultBack" إذا أشار كلا الخادمين إلى أن تجاوز الفشل نشط.

واجهة المستخدم الرسومية (GUI) اليدوية للتغلب على الأعطال:

الخطوة 6. ترقية / تعطيل HA

في تنسيق CMX الحالي، يجب تعطيل HA لإجراء ترقية. in order to أعجزت HA من الأمر خط، ركضت cmxha config disable من الأساسي CMX

إذا نسيت كسر HA قبل الترقية، سيذكرك البرنامج النصي للترقية. سيتعين عليك ترقية خادم CMX الثانوي بشكل منفصل قبل إصلاح HA.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

HA مساعدة عبر الإنترنت للميزة. تم إكمال التعليمات ل وتوفر نظرة عامة وتفاصيل إضافية حول الميزة. ويمكن الاطلاع عليها هنا: https://cmx_ip_address:4242/help

مرجع أوامر CMX HA: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/mse/10-3/cmx_command/cmxcli103/cmxcli10-3_chapter_010.pdf

حزمت مبرد أن يفحص من ال tar سجل:

- cmx-hafile-sync

- cmx-haweb-service

- cmx-haserver