المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

سير عمل مذكرة التفاهم

التحقق من حالة نظام المجموعة

إجراءات إستعادة HA

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لاستعادة التوافر العالي (HA) في مجموعة إدارة العناصر (EM) الخاصة بإعداد Ultra-M الذي يستضيف وظائف الشبكة الظاهرية (VNF) لنظام التشغيل StarOS.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل مركزي لحزم البيانات المحمولة تم تجميعه مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه لتبسيط عملية نشر شبكات VNF. يتكون حل Ultra-M من أنواع الأجهزة الافتراضية (VM) المذكورة:

- تقنية المعلومات التلقائية

- النشر التلقائي

- خدمات أتمتة Ultra (UAS)

- مدير العناصر (EM)

- وحدة التحكم المرنة في الخدمات (ESC)

- دالة التحكم (CF)

- وظيفة جلسة العمل (SF)

تم توضيح البنية المعمارية عالية المستوى لتقنية Ultra-M والمكونات المعنية في هذه الصورة:

بنية UltraM

يستهدف هذا المستند موظفي Cisco الملمين بنظام Cisco Ultra-M الأساسي.

ملاحظة: يتم النظر في الإصدار Ultra M 5.1.x لتحديد الإجراءات الواردة في هذا المستند.

المختصرات

ههه

الإتاحة العالية

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

سي إف

دالة التحكم

SF

وظيفة الخدمة

ESC

وحدة التحكم المرنة في الخدمة

ممسحة

طريقة إجرائية

OSD

أقراص تخزين الكائنات

محرك الأقراص الثابتة

محرك الأقراص الثابتة

محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة

محرك أقراص في الحالة الصلبة

فيم

مدير البنية الأساسية الظاهرية

VM

جهاز ظاهري

إم

مدير العناصر

UAS

خدمات أتمتة Ultra

uID

المعرف الفريد العالمي

سير عمل مذكرة التفاهم

سير عمل عالي المستوى لإجراء إستعادة EM HA

التحقق من حالة نظام المجموعة

سجل الدخول إلى EM النشط وفحص حالة HA. قد يكون هناك سيناريوهان:

1. لا يوجد وضع HA على الإطلاق:

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode none

admin@scm# show ems

%no entries found%

2. يحتوي نظام مجموعة EM على عقدة واحدة فقط (يتألف نظام مجموعة EM من 3 أجهزة افتراضية):

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 2-1528893823

admin@scm# show ems

EM VNFM

ID SLA SCM PROXY

----------------------

2 up down down

وفي كلتا الحالتين، يمكن إستعادة حالة HA عن طريق الخطوات المذكورة في القسم التالي.

إجراءات إستعادة HA

التعرف على أسماء الأجهزة الافتراضية (VM) التي تعد جزءا من نظام المجموعة من قائمة نوفا. سيكون هناك ثلاثة أجهزة افتراضية (VM) تشكل جزءا من مجموعة أجهزة em.

[stack@director ~]$ nova list | grep vnfd1

| e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506 | vnfd1-deployment_c1_0_13d5f181-0bd3-43e4-be2d-ada02636d870 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.22; DI-INTERNAL2=192.168.2.17; DI-INTERNAL1=192.168.1.14; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.23 |

| 33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62 | vnfd1-deployment_c4_0_9dd6e15b-8f72-43e7-94c0-924191d99555 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.13; DI-INTERNAL2=192.168.2.14; DI-INTERNAL1=192.168.1.4; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.21 |

| 65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55 | vnfd1-deployment_s2_0_b2cbf15a-3107-45c7-8edf-1afc5b787132 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.4, 192.168.10.9; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.17, 192.168.20.6; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.12; DI-INTERNAL2=192.168.2.6; DI-INTERNAL1=192.168.1.12 |

| e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc | vnfd1-deployment_s3_0_882cf1ed-fe7a-47a7-b833-dd3e284b3038 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.22, 192.168.10.14; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.5, 192.168.20.14; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.14; DI-INTERNAL2=192.168.2.7; DI-INTERNAL1=192.168.1.5 |

| b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83 | vnfd1-deployment_s5_0_672bbb00-34f2-46e7-a756-52907e1d3b3d | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.21, 192.168.10.24; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.21, 192.168.20.24; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.20; DI-INTERNAL2=192.168.2.13; DI-INTERNAL1=192.168.1.16 |

| 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385 | vnfd1-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.13, 192.168.10.19; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.9, 192.168.20.22; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.16; DI-INTERNAL2=192.168.2.19; DI-INTERNAL1=192.168.1.21 |

| 4169438f-6a24-4357-ad39-2a35671d29e1 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.6; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.8 |

| 30431294-c3bb-43e6-9bb3-6b377aefbc3d | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.7; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.9 |

| 28ab33d5-7e08-45fe-8a27-dfb68cf50321 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.3; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.7 |

قم بإيقاف أحد EM من ESC وتحقق مما إذا كان قد دخل حالة إيقاف التشغيل.

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_INERT_STATE</state>

vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

VM_SHUTOFF_STATE

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

الآن، بمجرد أن يدخل em في حالة إيقاف التشغيل، قم بإعادة تمهيد الآخر من مدير النظام الأساسي ل OpenStack (OSPD).

[stack@director ~]$ nova reboot --hard vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a

Request to reboot server <Server: vnfd2-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a> has been accepted.

قم بتسجيل الدخول إلى EM VIP مرة أخرى وافحص حالة HA.

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 2-1528893823

إذا كان HA في حالة "الماجستير"، ابدأ تشغيل EM الذي تم إيقاف تشغيله من ESC في وقت سابق. وإلا، فعليك المتابعة لإعادة تشغيل EM التالي من OSPD ثم تحقق من حالة HA مرة أخرى.

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action START vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

VM_ALIVE_STATE

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

بعد بدء تشغيل EM من ESC، تحقق من حالة HA الخاصة ب EM. كان يجب استعادته.

admin@scm# em-ha-status

ha-status MASTER

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 4-1516609103

ncs-state ha connected-slave [ 2-1516609363 ]

admin@scm# show ems

EM            VNFM

ID  SLA  SCM  PROXY

---------------------

2   up   up   up

4   up   up   up