المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الرسم التخطيطي للشبكة

تشخيص الاسترجاع

مثال 1

خط الاسترجاع

مثال 2

القرار

معلومات ذات صلة

المقدمة

الاسترجاع جزء مهم من أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ويتم إستخدامها لعزل الخطأ في الدائرة التي تعمل من نهاية إلى نهاية (وخاصة عندما تكون الدائرة معطلة). يفحص هذا المستند النوعين من عمليات الاسترجاع في واجهات Cisco Router ATM:

- الاسترجاع التشخيصي - يساعدك هذا على تحديد ما إذا كانت واجهة المستخدم تعمل بشكل صحيح أم لا.

- خط الاسترجاع - يساعد هذا في تحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في موفر الخدمة.

قبل البدء

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- لا تتطلب الأمثلة الواردة في هذا المستند أي إصدارات برامج معينة. وتدعم دليل الطيران تشخيص الاسترجاع بينما تدعم PA-A1 و PA-A2 و PA-A3 كلا الوضعين. تدعم الوحدات النمطية ل LANE خط الاسترجاع وموجهات Cisco الأخرى كلا الوضعين.

- ينطبق هذا فقط على الواجهة الرئيسية، وليس الواجهة الفرعية.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الرسم التخطيطي للشبكة

سنستخدم الشبكة التالية لتوضيح أوضاع الاسترجاع.

تشخيص الاسترجاع

يتسبب الأمر loopback diagnostic ضمن واجهة ATM لموجه Cisco في عودة حركة مرور البيانات التي تخرج من الواجهة إلى الموجه. الشكل 1 والمثال 1 يوضحان كيف يمكن لهذه العملية. للاطلاع على معلومات الاسترجاع الخاصة بالواجهات غير ATM، يرجى النقر هنا والتمرير إلى القسم الخاص باختبارات الخط التسلسلي.

ملاحظة: Tx=transmit interface و Rx=receive interface.

ملاحظة: لضمان التوقيت المناسب، قم بتعيين الموجه كمصدر للساعة. للقيام بذلك، حدد الإعداد الداخلي لساعة ATM في تكوين الواجهة الرئيسية.

مثال 1

قبل تعيين تشخيص الاسترجاع على الواجهة

طراز LT-7507b

lt7507b# show running-configg

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

!

hostname lt-7507b

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

interface ATM1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM1/0.1 multipoint

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 0/85

protocol ip 10.1.1.1

encapsulation aal5snap

!

ip classless

no ip http server

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

lt-7507b# show interface atm 1/0

ATM1/0 is up, line protocol is up

Hardware is cxBus ATM

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 155520 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

256 TX buffers, 256 RX buffers,

2048 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input 00:01:55, output 00:01:55, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

163861 packets input, 3164940 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

33 input errors, 33 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

144191 packets output, 2138298 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

ملاحظة: لتوضيح آلية الاسترجاع، سنبين أنه يمكننا إرسال خلايا ATM على PVC. إذا لم يتم تعيين الاسترجاع، لن يتم إعادة إنشاء هذه الخلايا لنا. دعنا نعطل واجهة ATM في الموجه الآخر lt-7200b.

lt-7507b#debug atm packet interface

a1/0.1 vc 0/85

ATM packets debugging is on

Displaying packets on interface ATM1/0 VPI 0, VCI 85 only

lt-7507b#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.1.1.1

Repeat count [5]: 2

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

يفشل إختبار الاتصال، ويعرض تصحيح أخطاء ATM حركة مرور تخرج ولا تعود.

1w1d: ATM1/0.1(O):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001C 0000 FF01 B778 0A01 0102 0A01 0101 0800 9994

0E58 068B 0000

1w1d: 0000 2D42 A290 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d: .

1w1d: ATM1/0.1(O):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001D 0000 FF01 B777 0A01 0102 0A01 0101 0800 91C3

0E59 068B 0000

1w1d: 0000 2D42 AA60 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d: .

Success rate is 0 percent (0/2)

الآن أضف تشخيص الاسترجاع، وسيظهر show interface أن الاسترجاع معين.

lt-7507b#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

lt-7507b(config)#int a1/0

lt-7507b(config-if)#loopback diagnostic

lt-7507b(config-if)#atm clock internal

ملاحظة: يجب تكوين الأمر loopback على واجهة رئيسية، وليس على واجهة فرعية.

lt-7507b# show interface a1/0

ATM1/0 is up, line protocol is up

Hardware is cxBus ATM

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 155520 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

256 TX buffers, 256 RX buffers,

2048 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input 00:03:16, output 00:03:16, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

163861 packets input, 3164940 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

33 input errors, 33 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

144191 packets output, 2138298 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

سيفشل إختبار الاتصال لكن تصحيح أخطاء ATM سيظهر حركة المرور الخارجة (O) والعودة إلى الداخل (I).

lt-7507b#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 10.1.1.1

Repeat count [5]: 2

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

1w1d: ATM1/0.1(O):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001A 0000 FF01 B77A 0A01 0102 0A01 0101 0800 119A

13A2 07C5 0000

1w1d: 0000 2D41 2408 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d:

1w1d: ATM1/0.1(I):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001A 0000 0101 B57B 0A01 0102 0A01 0101 0800 119A

13A2 07C5 0000

1w1d: 0000 2D41 2408 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d: .

1w1d: ATM1/0.1(O):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001B 0000 FF01 B779 0A01 0102 0A01 0101 0800 09C9

13A3 07C5 0000

1w1d: 0000 2D41 2BD8 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d:

1w1d: ATM1/0.1(I):

VCD:0x5 VPI:0x0 VCI:0x55 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

1w1d: 4500 0064 001B 0000 0101 B57A 0A01 0102 0A01 0101 0800 09C9

13A3 07C5 0000

1w1d: 0000 2D41 2BD8 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

1w1d: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

1w1d: .

Success rate is 0 percent (0/2)

خط الاسترجاع

يتسبب أمر سطر الاسترجاع تحت واجهة ATM لموجه Cisco في إعادة إرسال حركة المرور الواردة إلى الشبكة. انظر الشكل 2 والمثال 2 أدناه.

مثال 2

تكوين الموجه LT-7200b

الطراز LT-7200b

lt-7200b# show running-configg

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname lt-7200b

!

interface ATM2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM2/0.1 multipoint

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 0/85

protocol ip 10.1.1.2

encapsulation aal5snap

!

!

ip classless

no ip http server

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

قبل تعيين سطر الاسترجاع على الواجهة

lt-7200b# show interface atm 2/0

ATM2/0 is up, line protocol is up

Hardware is TI1570 ATM

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 155520 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

2048 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input 00:00:43, output 00:00:43, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

94912 packets input, 1637823 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

102893 packets output, 2042225 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

ملاحظة: يتم تشغيل تصحيح حزم ATM والاختبار من الموجه LT-7507b إلى الموجه LT-7200b. يمكنك أن ترى أن الاختبارات يتم إجراؤها مرة أخرى من 7500 (حيث قمنا بإزالة الاسترجاع الأولي). هذا طبيعي لأن خط الاسترجاع يسمح لنا أن نرى ما إذا كانت شبكة Telco تعمل بشكل صحيح.

lt-7507b#debug atm packet

ATM packets debugging is on

Displaying all ATM packets

lt-7507b#debug atm packet sh debug

lt-7507b#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!

Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

تم إختبار الاتصال بنجاح، وعرض تصحيح أخطاء ATM حركة مرور خارجة وتعود إلى الداخل.

00:45:14: ATM1/0.1(O):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:45:14: 4500 0064 0005 0000 FF01 B78F 0A01 0102 0A01 0101 0800 028C

02D4 0C51 0000

00:45:14: 0000 0029 6C70 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:45:14: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:45:14: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

00:45:14:

00:45:14: ATM1/0.1(I):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:45:14: 4500 0064 0005 0000 FE01 B88F 0A01 0101 0A01 0102 0000 0A8C

02D4 0C51 0000

00:45:14: 0000 0029 6C70 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:45:14: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:45:14: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

Success rate is 100 percent (1/1)

تكوين خط الاسترجاع على واجهة ATM للموجه LT-7200b

lt-7200b#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

lt-7200b(config)#int a2/0

lt-7200b(config-if)#loopback line

lt-7200b(config-if)#^Z

lt-7200b#config show interface a2/0

ATM2/0 is up, line protocol is up

Hardware is TI1570 ATM

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 155520 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM,loopback set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

2048 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input 00:02:45, output 00:02:45, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

94917 packets input, 1638383 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

102898 packets output, 2042785 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 5 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

ملاحظة: إختبار الاتصال من الموجه lt-7507b. سيفشل إختبار الاتصال كما هو متوقع، ولكن حركة المرور ستتكرر مرة أخرى نحو الموجه LT-7507b من الشبكة، ويعرض تصحيح أخطاء ATM حركة المرور الخارجة (O) ثم تعود إلى (I).

lt-7507b#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 2, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

..

Success rate is 0 percent (0/2)

00:52:00: ATM1/0.1(O):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:52:00: 4500 0064 000F 0000 FF01 B785 0A01 0102 0A01 0101 0800 CE44 1

21D 0009 0000

00:52:00: 0000 002F 9DB0 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:00: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:00: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

00:52:00:

00:52:00: ATM1/0.1(I):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:52:00: 4500 0064 000F 0000 0101 B586 0A01 0102 0A01 0101 0800 CE44

121D 0009 0000

00:52:00: 0000 002F 9DB0 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:00: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:00: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

00:52:00: .

00:52:02: ATM1/0.1(O):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:52:02: 4500 0064 0010 0000 FF01 B784 0A01 0102 0A01 0101 0800 C673

121E 0009 0000

00:52:02: 0000 002F A580 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:02: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:02: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

00:52:02:

00:52:02: ATM1/0.1(I):

VCD:0x1 VPI:0x0 VCI:0x55 Type:0x0 SAP:AAAA CTL:03 OUI:000000

TYPE:0800 Length:0x70

00:52:02: 4500 0064 0010 0000 0101 B585 0A01 0102 0A01 0101 0800 C673

121E 0009 0000

00:52:02: 0000 002F A580 ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:02: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD

00:52:02: ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

Success rate is 0 percent (0/2)

القرار

الاسترجاع أداة مفيدة للاستخدام عندما تقوم باستكشاف الدوائر الفاشلة وإصلاحها. يمكنهم:

- تساعدك على تحديد مشاكل الواجهة المادية.

- مساعدتك على أستكشاف أخطاء موفري خدمة ATM وإصلاحها.

أجرينا الاختبارات في هذا المستند بالطريقة المعتادة: قرع الجانب الآخر. إذا كنت تستخدم التخطيط الصحيح، أو إذا كنت تستخدم واجهة فرعية من نقطة إلى نقطة، فيمكن للمستخدم إختبار عنوان IP الخاص به. لذلك، سيتم إرسال صدى ICMP بالتأكيد على الواجهة وسيتم الرد عليه من قبل الموجه. بمعنى آخر، في بيئة حية، يمكنك تشغيل نفس الاختبارات بدون تمكين أي تصحيح. يمكنك ببساطة التحقق مما إذا كان يمكنك إختبار عنوان IP الخاص بك ونرى ما إذا كان الاختبار ناجحا.

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم تقنية ATM

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems