المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

فهم مجموعات PVC

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

المخرجات المحددة

أسلوب التكوين البديل

تكوين غير مكتمل أو رسالة PV Down

المحاذير المعروفة

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdm43184

Cisco Bug ID CSCds80669

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

عند إستخدام تجاهل عشوائي مبكر مقدر لكل فولت في الثانية (موزع) (لكل فولت في الثانية (d)WRED)، يمكنك تنفيذ تجاهل ذكي للحزم عند حدوث إزدحام. ومع ذلك، يحصرك هذا الحل في إستخدام دائرة افتراضية دائمة (PVC) واحدة بين جهازين طرفي. ونتيجة لذلك، تواجه فئات الخدمة المختلفة (التدفقات ذات قيم أسبقية IP مختلفة) إحتمالات إسقاط مختلفة. تواجه الحزم غير المهملة نفس جودة الخدمة (QoS) أو خصائص التأخير. وهذا يعني أنه يجب تحديد فئة حركة مرور ATM PVC للوفاء بجودة الخدمة كثيرة المتطلبات. قد يتسبب ذلك في حدوث مشاكل إذا كان لديك أنواع مختلفة من حركة المرور، مثل الصوت والبيانات.

يتم حل هذا التحديد بواسطة حزم PVC، والتي تتيح لك تعيين معلمات جودة خدمة مختلفة لأنواع مختلفة من حركة المرور بينما لا تزال قادرا على إستخدام DWRED لكل VC.

ملاحظة: الآليات الموزعة (مثل إعادة التوجيه السريع الموزعة من Cisco (DCEF) أو DWRED) خاصة ببنية معالج الواجهة الظاهرية (VIP) طراز 7500. لا تتم معالجة هذه الآليات بواسطة وحدة المعالجة المركزية (CPU) لمعالج محول المسار (RSP)، ولكن بواسطة وحدة المعالجة المركزية (CPU) على الوحدة النمطية للشخصيات المهمة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS® الإصدار 12.0(3)T من Cisco

- Cisco 7500: VIP2-50، جميع إصدارات PA-A3. (نقطة وصول واحدة فقط من المستوى الثاني (PA-A3) للشخصيات المهمة 2-50)

- Cisco 7200: NPE200 أو إصدار أحدث، جميع إصدارات PA-A3

- الطرازان Cisco 2600 و 3600:

- برنامج IOS® الإصدار 12.0(7)T والإصدارات الأحدث مع وحدات الشبكة النمطية NM-1A-OC3 و NM-4E1-IMA و NM-4T1-IMA و NM-8E1-IMA و NM-8T1-IMA

- برنامج IOS® الإصدار 12.1(2)T من Cisco والإصدارات الأحدث مع وحدات الشبكة النمطية NM-1A-T3 و NM-1A-E3

ملاحظة: باستخدام النظام الأساسي Cisco 2600، يتم دعم NM-1A-OC3 فقط على Cisco 2691 ويتطلب على الأقل برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.2(13)T ومجموعة ميزات IP Plus لمزود الخدمة (-p).

ملاحظة: يجب أن يدعم كلا طرفي الاتصال (الموجهات) حزم PVC.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

فهم مجموعات PVC

تسمح لك إدارة حزمة ATM PVC بتكوين العديد من شبكات PVC التي تحتوي على خصائص جودة خدمة مختلفة بين الأجهزة الطرفية.

تقوم بربط PVC من الحزمة إلى واحد، أو عدة، قيم أسبقية. لتحديد معرف فئة المورد (VC) في الحزمة المراد إستخدامه لإعادة توجيه حركة مرور معينة، يتطابق برنامج إدارة حزمة ATM VC مع مستويات الأسبقية بين الحزمة و VCs.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل كل VC DWRED لتنفيذ المرتجعات الذكية لكل VC وقيمة كل أسبقية على كل VC.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في هذا الرسم التخطيطي:

يتم إنشاء إثنين من بطاقات PVC بين EMA و Bernard (إثنان من بطاقات 7507s التي تستخدم PA-A3 في VIP2-50 وتقوم بتشغيل Cisco IOS® الإصدار 12.0(7)T).

تم تعيين القيمتين 1/130 و 1/131 لكل من طرفي الاتصال. من أجل الوضوح، يتم تبديل 1/130 إلى 1/130 بواسطة محول ATM ويتم تبديل 1/131 إلى 1/131.

يتم تكوين PVC 1/130 على هيئة VC متغير rate-non-real time (VBR-NRT) ويتم تكوين 1/131 على هيئة VC متوفر بمعدل بت (ABR). يتم ربط قيم الأولوية من 0 إلى 4 ب PVC 1/130، وقيم الأولوية من 5 إلى 7 ب PVC 1/131. يتم إستخدام كل VC DWRED كآلية تجاهل الحزمة.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة هنا:

- برنارد

- إيما

برنارد

random-detect-group testWRED

exponential-weighting-constant 2

precedence 3   100   1000  3

precedence 5   200   1000  5

!

ip cef distributed

!

interface ATM2/0/0

ip route-cache distributed

ip route-cache cef

!

interface ATM2/0/0.6 point-to-point

ip address 14.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

bundle bernard

protocol ip 14.0.0.2 broadcast

broadcast

oam-bundle manage

pvc-bundle 1/131

class-vc ABR

random-detect attach testWRED

precedence 5-7

pvc-bundle 1/130

random-detect attach testWRED

vbr-nrt 100 10

precedence 0-4

!

vc-class atm ABR

abr 1000 100

إيما

random-detect-group testWRED

exponential-weighting-constant 2

precedence 3   300   1000  3

precedence 5   2000  4000  5

!

ip cef distributed

!

interface ATM2/0/0

ip route-cache distributed

ip route-cache cef

!

interface ATM2/0/0.6 point-to-point

ip address 14.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

bundle ema

protocol ip 14.0.0.1 broadcast

broadcast

oam-bundle manage

pvc-bundle 1/131

class-vc ABR

random-detect attach testWRED

precedence 5-7

pvc-bundle 1/130

random-detect attach testWRED

vbr-nrt 100 50

precedence 0-4

!

vc-class atm ABR

abr 1000 100

ملاحظة: عند إنشاء شبكات PVC لحزمة PVC، لا تستخدم معرف القناة الظاهرية (VCI) الذي يساوي 3 أو 4 نظرا لأن هذه القيم محجوزة لمستوى التشغيل والإدارة والصيانة (OAM) للمسار الظاهري (VPC) وإدارة الاسترجاع من نهاية إلى نهاية. إذا قمت بذلك، ستتلقى رسالة الخطأ هذه:

ملاحظة: ٪ATM: معرف فئة المورد (VCI) غير صالح ل 4 المطلوب: (ATM6/IMA1): عدم إنشاء معرف فئة المورد (VC):63:4 كما هو الحال في الإخراج هنا:

7200-16(config)#int atm 6/ima1.12 point-to-point

7200-16(config-subif)#bundle Test

7200-16(config-if-atm-bundle)#pvc-bundle Red 63/4

%ATM: Invalid VCI of 4 requested: (ATM6/ima1): Not creating vc:63:4

المخرجات المحددة

من أجل عرض نتائج حزمة PVC، يرسل مولد حركة مرور دفقين من البيانات: واحد مع أسبقية IP تساوي 3 وواحد مع أسبقية IP تساوي 5.

في عرض التكوين، يجب أن تمر أسبقية IP المتدفق ثلاثة عبر PVC 1/130، وحركة المرور ذات أسبقية IP 5 عبر PVC 1/131. يمكن التحقق من هذا الإجراء في إخراج الأمر show هذا:

bernard#show queuing interface atm 2/0/0.6

Interface ATM2/0/0.6 VC 1/131

Exp-weight-constant: 2 (1/4)

Mean queue depth: 0

Queue size: 0       Maximum available buffers: 2628

Output packets: 802  WRED drops: 14  No buffer: 121515

Class   Random       Tail    Minimum    Maximum     Mark       Output

drop       drop  threshold  threshold  probability  Packets

0          0          0         20         40     1/10            0

1          0          0         22         40     1/10            0

2          0          0         24         40     1/10            0

3          0          0        100       1000     1/3             0

4          0          0         28         40     1/10            0

5         13          0        200       1000     1/5           772

6          0          0         32         40     1/10            0

7          0          0         34         40     1/10            0

Interface ATM2/0/0.6 VC 1/130

Exp-weight-constant: 2 (1/4)

Mean queue depth: 781

Queue size: 781       Maximum available buffers: 2628

Output packets: 53  WRED drops: 114  No buffer: 121413

Class   Random       Tail    Minimum    Maximum     Mark       Output

drop       drop  threshold  threshold  probability  Packets

0          0          0         20         40     1/10           17

1          0          0         22         40     1/10            0

2          0          0         24         40     1/10            0

3        114          0        100       1000     1/3           817

4          0          0         28         40     1/10            0

5          0          0        200       1000     1/5             0

6          0          0         32         40     1/10            0

7          0          0         34         40     1/10            0

أنت يستطيع رأيت أن حركة مرور يتدفق عبر ال VC مناسب بناء على الحركة مرور PVC IP أسبقية.

bernard#show atm bundle

bernard on ATM2/0/0.6: UP

Config    Current   Bumping  PG/ Peak Avg/Min Burst

VC Name      VPI/ VCI  Preced.   Preced.   Preced./ PV  Kbps   kbps  Cells Sts

Accept

3              1/131   7-5       7-5       4 / Yes  -    1000    100        UP

6              1/130   4-0       4-0       - / Yes  -      64     10   94   UP

لاحظ أيضا أنه عند تشغيل VIP2-50/PA-A3 DWRED، لا توجد أي حالات سقوط على PA-A3. ومع ذلك، هناك إنخفاضات على الشخصية المهمة. يمكنك التحقق من ذلك في الإخراج المعروض هنا:

bernard#show atm pvc 1/130

ATM2/0/0.6: VCD: 6, VPI: 1, VCI: 130

VBR-NRT, PeakRate: 64, Average Rate: 10, Burst Cells: 94

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x100020, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 2

InPkts: 55, OutPkts: 86, InBytes: 3700, OutBytes: 105654

InPRoc: 49, OutPRoc: 17

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 7, OutAS: 69

InPktDrops: 42, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 169

F5 InEndloop: 169, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 169

F5 OutEndloop: 169, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

bernard#show atm pvc 1/131

ATM2/0/0.6: VCD: 3, VPI: 1, VCI: 131

ABR, PeakRate: 1000, Minimum Rate: 100, Initial Rate: 1000, Current Rate: 998

RIF: 16, RDF: 16

FRM cells received: 165, BRM cells received: 910

RM cells sent: 1073

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x110820, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 3

InPkts: 31, OutPkts: 854, InBytes: 3640, OutBytes: 1227090

InPRoc: 31, OutPRoc: 34InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 820

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 180

F5 InEndloop: 180, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 184

F5 OutEndloop: 184, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

أسلوب التكوين البديل

تستند التكوينات الأخرى المضمنة في هذا المستند إلى موجهات Cisco 7500. كما ترى، ال PVC شكلت حزمة خيار على الحزمة و PVCs نفسها. يتم تحقيق هذا النوع من التكوين أيضا من خلال إستخدام فئات VC. فيما يلي مثال:

التكوين

vc-class atm atm-bundle

broadcast

oam-pvc manage 1

oam retry 3 3 1

encapsulation aal5snap

protocol ip inarp broadcast

oam-bundle manage 1

!

vc-class atm data

vbr-nrt 4096 2048 32

precedence 0-4

no bump traffic

protect vc

!

vc-class atm vo-ip

vbr-nrt 4096 2048 32

precedence 5-7

no bump traffic

protect vc

!

interface ATM1/0.100 point-to-point

mtu 1500

bandwidth 2000

ip address 1.1.1.1 255.0.0.0

bundle test

class-bundle atm-bundle

max-vcnum  0

pvc-bundle vo-ip 2/202

class-vc vo-ip

pvc-bundle data 1/101

class-vc data

تسمح لك حزمة ATM من فئة VC بتعريف معلمات الحزمة، بينما تحدد الفئتان vo-ip وdata المعلمات لكل من بطاقات VCs.

تكوين غير مكتمل أو رسالة PV Down

إذا لم يكن تكوين حزمة PVC مكتملا، فإن الحزمة تسقط، وتوفر هذا السبب:

Incomplete config, PV down

يحدث هذا الخطأ عادة بسبب أسبقية لا يتم تعيينها إلى PVC. حتى إذا لم يتم إستخدام أسبقية، يجب أن تكون السابقة معينة إلى PVC في الحزمة. وفيما يلي مثال على هذا:

التكوين

vc-class atm atm-bundle

broadcast

oam-pvc manage 1

oam retry 3 3 1

encapsulation aal5snap

protocol ip inarp broadcast

oam-bundle manage 1

!

vc-class atm dus-mun-data

vbr-nrt 4096 2048 32

precedence 0-4

no bump traffic

protect vc

!

vc-class atm vo-ip

vbr-nrt 4096 2048 32

precedence 5-6

no bump traffic

protect vc

أصدرت العرض atm حزمة أمر:

Damme#show atm bundle

test on ATM1/0.100: DOWN, Incomplete config, PV down

Config    Current   Bumping  PG/ Peak Avg/Min Burst

VC Name      VPI/ VCI  Preced.   Preced.   Preced./ PV  Kbps   kbps  Cells Sts

Accept

dus-mun-data   1/101   4-0                 - / No   PV   4096   2048   32   UP

vo-ip          2/202   6-5                 - / No   PV   4096   2048   32   UP

كما ترى، لم يتم تعيين السابقة 7 على PVC، مما يسبب أن أسفل الحزمة بأكملها. إذا قمت بإضافة أسبقية 7 تحت ال Vo-IP PVC، تظهر الحزمة.

Damme#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Damme(config)#vc-class atm vo-ip

Damme(config-vc-class)#pre

Damme(config-vc-class)#precedence 7

Damme(config-vc-class)#^Z

Damme#

Damme#show atm bundle

test on ATM1/0.100: UP

Config    Current   Bumping  PG/ Peak Avg/Min Burst

VC Name       VPI/ VCI  Preced.   Preced.   Preced./ PV  Kbps   kbps  Cells Sts

Accept

vo-ip          2/202   7-5       7-5       - / No   PV   4096   2048   32   UP

dus-mun-data   1/101   4-0       4-0       - / No   PV   4096   2048   32   UP

المحاذير المعروفة

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdm43184

الخطأ CSCdm43184: CAR + تجميع PVC = الحزم التي تمت إعادة توجيهها على VC خاطئ

ملاحظات الإصدار: إذا كنت تستخدم معدل الوصول الملتزم به (CAR) لتعيين وحدات بت الأولوية في رأس IP، فمن الممكن أن يتم إرسال الحزم إلى PVC الخطأ في حزمة PVC. ويلاحظ ذلك في برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.0(4)T. في هذه الحالة، يحول ربط إن يأتي الربط مع السابقة بت يثبت على ال VCs صحيح في الحزمة. يتم تبديل الحزم الواردة بدون مجموعة وحدات بت ذات أسبقية (مضبوطة بواسطة CAR) على أسبقية 0 VC. ويبدو أن هذا يعني أن مستويات الأسبقية تتغير بواسطة جمهورية أفريقيا الوسطى بعد إتخاذ القرار بالتحول إلى إعادة التوجيه السريع.

Cisco Bug ID CSCds80669

بق cscDS80669: VBR-nrt ليس تشكيل خيار مع pvc-حزمة أمر أسلوب

ملاحظات الإصدار: لا يتوفر VBR-NRT ضمن تكوين حزمة PVC:

cop-ves9-wan-gw1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

cop-ves9-wan-gw1(config)#interface ATM2/0.100 point-to-point

cop-ves9-wan-gw1(config-subi)# bundle cop-sto

cop-ves9-wan-gw1(config-if-a)#  pvc-bundle cop-sto-data 103/1

cop-ves9-wan-gw1(config-if-a)#?

ATM VC bundle member configuration commands:

abr       Enter Available Bit Rate (pcr)(mcr)

class-vc  Configure default vc-class name

default   Set a command to its defaults

exit      Exit from ATM bundle member configuration mode

no        Negate a command      or set its defaults

ubr+      Enter Peak Cell Rate(pcr)Minimum Cell Rate(mcr) in Kbps.

على سبيل المثال، يعمل برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.1(3a)T4 على نظام Cisco 3640 الأساسي.

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- عرض atm حزمة-name [stat] [تفصيل] — يعرض إحصائيات تفصيلية على حزمة محددة

- show atm map— يعرض قائمة جميع خرائط ATM الثابتة التي تم تكوينها لمضيفين عن بعد على شبكة ATM وعلى خرائط حزمة ATM

- يعرض show queuing interface atm [x/[y/[z]]].w — إحصائيات قوائم الانتظار الخاصة بواجهة ما

- show random-detect-group — يعرض مجموعة معلمات WRED أو DWRED

هذا هو مخرج الأمر ل العرض atm حزمة اسم [stat] [detail] الأمر:

Bundle Name: Bundle State: UP

AAL5-NLPID

OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

BUNDLE is managed by.

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 3695, OutPkts: 4862, InBytes: 407836, OutBytes: 2848414

InPRoc: 3579, OutPRoc: 3211, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 116, OutAS: 1652

InPktDrops: 42, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

هذا هو مخرج الأمر لأمر show atm map:

bernard#show atm map

Map list bernard_B_ATM2/0/0.6 : PERMANENT

ip 14.0.0.2 maps to bundle bernard, 1/131, 1/130, ATM2/0/0.6

, broadcast, aal5mux

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط)، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

ملاحظة: قبل إصدار أوامر debug، راجع المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- debug atm حزمة خطأ—يمكن العرض من معلومة على حزمة خطأ

- debug atm حزمة حادث—يمكن العرض من حزمة حدث عندما يقع الاستخدام

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم تقنية ATM

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems