المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

Ethernet OAM

موضع بروتوكولات OAM لشبكة الإيثرنت

نظرة عامة على CFM

آليات CFM الرئيسية

مفاهيم CFM

مجال الصيانة

جمعية صيانة

نقطة الصيانة - نقطة نهاية الصيانة

النقطة الوسيطة لمجال الصيانة

MEP لأعلى

UP MEP - إعادة توجيه الإطارات

MEP لأسفل

ميزة Down MEP - إعادة توجيه الإطارات

وضع بروتوكول MP في منفذ جسر

MAs و MEPs لأعلى/لأسفل

إمكانية تطبيق نقاط الوصول في الوضع Up/Down EPs في المحولات

إدارة الأعطال

بروتوكولات CFM

بروتوكول التحقق من الاستمرارية

بروتوكول الاسترجاع

بروتوكول Linktrace

حالات التنفيذ

إدارة التكوين (UP MEP)

طوبولوجيا

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

التحقق من الاستمرارية

نتائج sniffer

إدارة التكوين (MEP down)

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

التحقق من الاستمرارية

أوامر التصحيح

إدارة الأداء

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)

قياس مؤشرات الأداء الرئيسية

تباين تأخير/تأخير الإطار

فقدان الإطار

حل إدارة الأداء من Cisco

إرشادات الاستخدام والقيود

المتطلبات الأساسية

إدارة التكوين

التحقق من الصحة

أوامر التصحيح

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند تقنية إدارة أعطال الاتصال (CFM) والتكوين وفحص ما بعد الاتصال واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يتم توفير المفاهيم الأساسية ل CFM، وكتل إنشاء CFM، ودليل تكوين، وأوامر عرض، وتحليل Wireshark لرسائل CFM. لا يشرح هذا المستند قيود الأجهزة أو الواجهة المدعومة لعمل CFM.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- تقنيات إيثرنت

- إتصالات إيثرنت الظاهرية (EVCs)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

برنامج CFM لشبكة الإيثرنت هو بروتوكول يتكون من نهاية إلى نهاية لكل خدمة لكل مثيل طبقة إيثرنت للتشغيل والإدارة والإدارة (OAM). وهو يتضمن مراقبة اتصال إستباقية والتحقق من الأعطال وعزل الأعطال لشبكات إيثرنت الكبرى في المناطق الحضرية (MAN) وشبكات الاتصال واسعة النطاق (WAN).

تفرض تكنولوجيا الدخول إلى شبكة إيثرنت كعنصر بشري وفنية الشبكات اللاسلكية WAN مجموعة جديدة من متطلبات شبكات OAM على عمليات شبكة إيثرنت التقليدية، والتي تركزت على شبكات المؤسسات فقط. إن التوسع في تقنية شبكة إيثرنت في مجال مقدمي الخدمات، حيث الشبكات أكبر بكثير وأكثر تعقيدا من شبكات المؤسسات وحيث قاعدة المستخدمين أوسع، يجعل الإدارة التشغيلية لوقت تشغيل الارتباط أمرا بالغ الأهمية. والأهم من ذلك أن حسن التوقيت لعزل الفشل والاستجابة له يصبح إلزاميا للعمليات اليومية العادية، ويترجم OAM مباشرة إلى القدرة التنافسية لمقدم الخدمة.

Ethernet OAM

- كتلة الإنشاء - IEEE 802.1ag

- CFM - IEEE 802.3ah (الفقرة 57)

- OAM لارتباط الإيثرنت (يشار إليه أيضا باسم 802.3 OAM، أو Link OAM، أو Ethernet في الميل الأول (EFM) OAM) - ITU-T Y.1731

- وظائف OAM وآلياتها للشبكات المستندة إلى شبكة إيثرنت - MEF E-LMI (واجهة الإدارة المحلية لشبكة إيثرنت)

موضع بروتوكولات OAM لشبكة الإيثرنت

- E-LMI - واجهة شبكة من مستخدم إلى (UNI)

- إرتباط OAM - أي إرتباط من نقطة إلى نقطة 802.3

- CFM - بروتوكول UNI من نهاية إلى نهاية إلى UNI

- MPLS OAM - داخل سحابة MPLS

نظرة عامة على CFM

- مجموعة البروتوكولات التي توفر إمكانات اكتشاف أخطاء اتصال إيثرنت الشاملة والتحقق منها وعزلها والإبلاغ عنها

- يستخدم إطارات إيثرنت العادية التي تنتقل داخل النطاق الترددي مع حركة مرور العملاء

- الأجهزة التي لا يمكنها تفسير رسائل CFM كإطارات بيانات عادية

- يتم تمييز إطارات CFM ب Ether-Type (0x8902) وعنوان dMAC (لرسائل البث المتعدد)

- معاير بواسطة IEEE في عام 2007 IEEE Std. 802٫1ag-2007

آليات CFM الرئيسية

- مجالات الصيانة المتداخلة (MDs) التي تفصل مسؤوليات إدارة الشبكة لخدمة نهاية إلى نهاية معينة

- جمعيات الصيانة (MAs) التي تراقب مثيلات الخدمة بموجب صفيف وحدات تخزين (MD) معين

- نقاط الصيانة (MPs) التي تقوم بإنشاء وحدات بيانات بروتوكول CFM (PDUs) والاستجابة لها

- البروتوكولات (فحص الاستمرارية، الاسترجاع، تتبع الارتباطات) المستخدمة لأنشطة إدارة الأعطال

مفاهيم CFM

مجال الصيانة

- يتم تعريفها بواسطة الحدود التشغيلية/التعاقدية، مثل العميل/مزود الخدمة/المشغل

- قد تعمل تقنية MD على تداخل الأجهزة واللمس، ولكنها لا تتقاطع مطلقا

- ما يصل إلى ثمانية مستويات من "التعشيش": مستوى MD (0..7) - كلما ارتفع المستوى، كلما توسع نطاق الوصول

- تنسيق اسم MD: فارغ أو عنوان MAC أو DNS أو مستند إلى السلسلة

جمعية صيانة

- يراقب اتصال مثيل خدمة معين في MD معين، مثل خدمة واحدة تعبر أربعة MDs = أربعة MAs

- يتم تعريفها بواسطة مجموعة من نقاط نهاية الصيانة (MEPs) عند حافة المجال

- التعريف بواسطة الخادمة - اسم "Short MA" + اسم MD

- تنسيق اسم MA القصير - معرف VLAN أو معرف VPN أو عدد صحيح أو مستند إلى سلسلة

نقطة الصيانة - نقطة نهاية الصيانة

- نقطة نهاية اقتران الصيانة

- تحديد حدود MD

- دعم اكتشاف حالات فشل الاتصال بين أي زوج من MEP في MA

- مرتبط بكل MA ومعرف بواسطة MEPID (1-8191)

- يمكن بدء تشغيل وحدات توزيع الطاقة (PDU) الخاصة بالإصدار CFM والاستجابة لها

النقطة الوسيطة لمجال الصيانة

- النقطة المتوسطة لمجال الصيانة (MIP)

- يدعم اكتشاف المسارات بين وحدات MEP ومواقع الأعطال على تلك المسارات

- يمكن الاقتران لكل MD وشبكة VLAN/EVC (يتم إنشاؤها يدويا أو تلقائيا)

- يمكن إضافة وحدات بيانات بروتوكول CFM (PDUs) المستلمة وفحصها والاستجابة لها

MEP لأعلى

- يتم إرسال وحدات بيانات بروتوكول الجسر (PDU) التي يتم إنشاؤها بواسطة بروتوكول MEP نحو وظيفة ترحيل الجسر ولا يتم إرسالها عبر السلك المتصل بالمنفذ الذي تم تكوين بروتوكول MEP به

- من المتوقع أن تصل وحدات توزيع الطاقة (PDU) الخاصة بالدمج المخصص (CFM) التي سيتم الاستجابة لها بواسطة بروتوكول MEP عبر وظيفة ترحيل الجسر

- قابل للتطبيق على المحولات

UP MEP - إعادة توجيه الإطارات

MEP لأسفل

- يتم إرسال وحدات بيانات بروتوكول الجسر (PDU) CFM التي يتم إنشاؤها بواسطة بروتوكول MEP عبر السلك المتصل بالمنفذ حيث يتم تكوين بروتوكول MEP

- من المتوقع أن تصل وحدات توزيع الطاقة (PDU) الخاصة بميزة إدارة الطاقة (CFM) التي سيتم الاستجابة لها بواسطة بروتوكول MEP عبر السلك المتصل بالمنفذ الذي تم فيه تكوين بروتوكول MEP

- MEP للمنفذ - ميزة "حماية مستوى الإدارة (MEP) الخاصة" عند المستوى صفر (0) يتم إستخدامها لاكتشاف الأعطال على مستوى الارتباط (بدلا من الخدمة)

- قابلة للتطبيق على الموجهات والمحولات

ميزة Down MEP - إعادة توجيه الإطارات

وضع بروتوكول MP في منفذ جسر

MAs و MEPs لأعلى/لأسفل

إمكانية تطبيق نقاط الوصول في الوضع Up/Down EPs في المحولات

- وعادة ما يتم إستخدام نقاط الوصول lighweight (MEP) للموجات المائلة (MAs) التي تمتد عبر إرتباط واحد

- وعادة ما تستخدم هذه المستويات في ما يتعلق بالمقاولات التي تعمل عبر الإنترنت (MEP) ذات نطاق أوسع، مثل الحلول من نهاية إلى نهاية وما وراء إرتباط واحد

إدارة الأعطال

بروتوكولات CFM

هناك ثلاثة (3) بروتوكولات معرفة بواسطة CFM:

1. بروتوكول التحقق من الاستمرارية

- الكشف عن الأخطاء

- إعلام بالخطأ

- تصحيح الأخطاء

2. بروتوكول الاسترجاع

- التحقق من الخطأ

3. بروتوكول Linktrace

- اكتشاف المسار وعزل الأخطاء

بروتوكول التحقق من الاستمرارية

- يستخدم لاكتشاف الأعطال والإخطار والاسترداد

- اقتران لكل صيانة multicast "heart-beat" يتم إرسال الرسائل في فاصل دوري قابل للتكوين بواسطة MEPs (3.3 مللي ثانية و 10 مللي ثانية و 100 مللي ثانية و 1 ثانية و 10 دقائق و 1 دقيقة و 10 دقائق) - أحادي الإتجاه (لا يتطلب إستجابة)

- حمل حالة المنفذ الذي تم تكوين MEP عليه

- يتم فهرستها بواسطة عناصر إدارة البنية الأساسية (MIP) على نفس مستوى MD، ويتم إنهاؤها بواسطة بروتوكولات إدارة البنية الأساسية (MEP) البعيدة في نفس MA

بروتوكول الاسترجاع

- يستخدم للتحقق من الأخطاء - Ethernet Ping

- يمكن أن يقوم MEP بإرسال LBM للبث الأحادي إلى MEP أو MIP في نفس MA

- كما يمكن ل MEP إرسال LBM متعدد البث (المعرف بواسطة ITU-T Y.1731)، حيث تتم إستجابة MEP فقط في نفس MA

- إستقبال MP يستجيب ويحول LBM إلى LBR أحادي البث يرسل مرة أخرى إلى MEP الأصلي

بروتوكول Linktrace

- يستخدم لاكتشاف المسار وعزل الأخطاء - Ethernet Traceroute

- يستطيع MEP إرسال رسالة بث متعدد (LTM) لاكتشاف MPs والمسار إلى MIP أو MEP في MA نفسه

- تقوم كل MIP على طول المسار و MP الذي ينتهي بإرجاع LTR أحادي البث إلى MEP الأصلية

من أجل وضع جميع البروتوكولات الثلاثة معا وتنفيذها في الشبكة، أكمل الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل التحقق من الاتصال من أجل الكشف بشكل استباقي عن فشل بسيط أو ثابت.

2. على كشف فشل، أستخدم الاسترجاع، CCM DB، وخطأ DB للتحقق منه.

3. عند التحقق، قم بتشغيل traceroute in order to عزلته. يمكن أيضا إستخدام LBMs متعددة الشرائح لعزل الخطأ.

4. إذا كان الخطأ المعزول يشير إلى دائرة افتراضية، فيمكن إستخدام أدوات OAM الخاصة بتلك التقنية لمزيد من عزل الأعطال، كمثال MPLS PW، VCCV و MPLS ping.

حالات التنفيذ

إدارة التكوين (UP MEP)

طوبولوجيا

ومن أجل أستكشاف التكوين، تم إنشاء مخطط صغير للتوضيح. تظهر الأسماء المستخدمة للمجال واسم الخدمة واسم EVC هنا:

Domain: ISPdomain

Domain level: 5

Service Name: XCONN_EVC

EVC Name: EVC_CE1

PE1:

---------------------------Enabling CFM globally-------------------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm distribution enable

ethernet cfm global

ethernet cfm traceroute cache

ethernet cfm alarm notification all

ethernet cfm domain ISPdomain level 5

service XCONN_EVC evc EVC_CE1

continuity-check

---------------------------Enabling CFM MEP under EVC----------------------------

int gig4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

encapsulation dot1q 2100

xconnect 192.168.3.3 2100 encapsulation mpls

cfm mep domain ISPdomain mpid 102

monitor loss counter

PE3:

---------------------------Enabling CFM globally-------------------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm distribution enable

ethernet cfm global

ethernet cfm traceroute cache

ethernet cfm alarm notification all

ethernet cfm domain ISPdomain level 5

service XCONN_EVC evc EVC_CE1

continuity-check

---------------------------Enabling CFM MEP under EVC----------------------------

int gig4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

encapsulation dot1q 2100

xconnect 192.168.1.1 2100 encapsulation mpls

cfm mep domain ISPdomain mpid 201

monitor loss counter

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

PE1#show ethernet cfm maintenance-points local

Local MEPs:

--------------------------------------------------------------------------------

MPID Domain Name                                 Lvl   MacAddress     Type  CC

Ofld Domain Id                                   Dir   Port           Id

MA Name                                           SrvcInst       Source

EVC name

--------------------------------------------------------------------------------

102  ISPdomain                                   5     ccef.48d0.64b0 XCON  Y

No   ISPdomain                                   Up    Gi4/2          N/A

XCONN_EVC                                         2100           Static

EVC_CE1

Total Local MEPs: 1

PE1#show ethernet cfm maintenance-points remote

--------------------------------------------------------------------------------

MPID  Domain Name                                 MacAddress          IfSt  PtSt

Lvl  Domain ID                                   Ingress

RDI  MA Name                                     Type Id             SrvcInst

EVC Name                                                        Age

Local MEP Info

--------------------------------------------------------------------------------

201   ISPdomain                                   8843.e1df.00b0      Up    Up

5    ISPdomain                                   Gi4/2:(192.168.3.3, 2100)

-    XCONN_EVC                                   XCON N/A            2100

EVC_CE1                                                         5s

MPID: 102 Domain: ISPdomain MA: XCONN_EVC

في هذا الإخراج، يمكنك رؤية معرف الطابعة البعيد وعنوان MAC البعيد. تظهر حالة CFM up/up.

التحقق من الاستمرارية

PE1#ping ethernet mpid 201 domain ISPdomain service XCONN_EVC

Type escape sequence to abort.

Sending 5 Ethernet CFM loopback messages to 8843.e1df.00b0, timeout is 5 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PE1#traceroute ethernet mpid 201 domain ISPdomain service XCON$

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 8843.e1df.00b0 on Domain ISPdomain, Level 5,

service XCONN_EVC, evc EVC_CE1

Traceroute sent via Gi4/2:(192.168.3.3, 2100), path found via MPDB

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

B 1                    ccef.48d0.64b0 Gi4/2          IngOk        RlyMPDB

Forwarded

! 2                    8843.e1df.00b0                             RlyHit:MEP

Not Forwarded                              ccef.48d0.64b0

نتائج sniffer

وضعت أداة sniffer على PE1، أي يلتقط كل CFM ربط أن يأتي عن بعد. ويتم توضيح مثال هنا:

في لقطة الشاشة:

- يعرض الرقم التسلسلي 2 و 13 رسالة التحقق من الاستمرارية العامة (CCM).

- يعرض الرقم التسلسلي 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ردود الاسترجاع (LBRs)، والتي تم إنشاؤها بسبب إختبار الاتصال.

- يعرض الرقم التسلسلي 10 رد Linerace (LTR)، والذي تم إنشاؤه بسبب إختبار traceroute.

إدارة التكوين (MEP down)

في المثال السابق، يمكن إستخدام EVC بواسطة CE1 الموجود خلف PE1 و PE3. يمكنك تمكين MEP لأسفل على الجهاز CE1، ولكن باستخدام مستوى أعلى من MD. يتم توضيح المستوى 7 ل MD في هذا المثال.

Domain: CEdomain

Domain level: 7

CE1_A

--------------------Enabling CFM globally---------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm global

ethernet cfm domain CEdomain level 7

service CUST vlan 2100 direction down (down Mep)

continuity-check

------------------Enabling CFM MEP under interface--------------------

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 2100

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

ethernet cfm mep domain CEdomain mpid 1002 service CUST

CE1_B

--------------------Enabling CFM globally---------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm global

ethernet cfm domain CEdomain level 7

service CUST vlan 2100 direction down

continuity-check

------------------Enabling CFM MEP under interface--------------------

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 2100

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

ethernet cfm mep domain CEdomain mpid 2001 service CUST

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

CE1#show ethernet cfm maintenance-points remote

--------------------------------------------------------------------------------

MPID  Domain Name                                 MacAddress          IfSt  PtSt

Lvl  Domain ID                                   Ingress

RDI  MA Name                                     Type Id             SrvcInst

EVC Name                                                        Age

Local MEP Info

--------------------------------------------------------------------------------

2001  CEdomain                                    5835.d970.9381      Up    Up

7    CEdomain                                    Gi1/0/1

-    CUST                                        Vlan 2100           N/A

N/A                                                             3s

MPID: 1002 Domain: CEdomain MA: CUST

Total Remote MEPs: 1

CE1#show ethernet cfm maintenance-points local

Local MEPs:

--------------------------------------------------------------------------------

MPID Domain Name                                 Lvl   MacAddress     Type  CC

Ofld Domain Id                                   Dir   Port           Id

MA Name                                           SrvcInst       Source

EVC name

--------------------------------------------------------------------------------

1002 CEdomain                                    7     0023.eac6.8d01 Vlan  Y

No   CEdomain                                    Down  Gi1/0/1        2100

CUST                                              N/A            Static

N/A

التحقق من الاستمرارية

CE1#ping ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort.

Sending 5 Ethernet CFM loopback messages to 5835.d970.9381, timeout is 5 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Total Local MEPs: 1

Till now MIP is not configured on PE1 and PE3 hence output of show command and

traceroute command will be as per below.

CE1#tracer ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 5835.d970.9381 on Domain CEdomain, Level 7, vlan 2100

Traceroute sent via Gi1/0/1

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

! 1                    5835.d970.9381 Gi1/0/1        IngOk        RlyHit:MEP

Not Forwarded                              0023.eac6.8d01

يمكن ل CE1_A رؤية CE1_B عبر traceroute.

الآن، قم بتكوين MIP على PE1 و PE2.

PE1:

interface GigabitEthernet 4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

cfm mip level 7

PE2:

interface GigabitEthernet 4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

cfm mip level 7

الآن، فحصت ال traceroute نتيجة من CE1.

CE1#traceroute ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 5835.d970.9381 on Domain CEdomain, Level 7, vlan 2100

Traceroute sent via Gi1/0/1

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

B 1                    ccef.48d0.64b0 Gi4/2          IngOk        RlyMPDB

Forwarded                                  0023.eac6.8d01

B 2                    8843.e1df.00b0                             RlyMPDB

Forwarded      Gi4/2          EgrOK        ccef.48d0.64b0

! 3                    5835.d970.9381 Gi1/0/1        IngOk        RlyHit:MEP

Not Forwarded                              8843.e1df.00b0

أنت يستطيع رأيت الفرق في ال traceroute إنتاج. يتم مشاهدة الخطوات الوسيطة بعد تكوين نقاط الوصول متعددة الأطراف (MIPs) على PE1 و PE2.

أوامر التصحيح

debug ethernet cfm diagnostic packets

debug ethernet cfm packets

إدارة الأداء

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)

- نسبة فقد الإطارات - النسبة المئوية (٪) لإطارات الخدمة التي لم يتم تسليمها/العدد الإجمالي لإطارات الخدمة التي تم تسليمها في الفترة الزمنية t

- تأخير الإطار - السفر ذهابا وإيابا/تأخير في إتجاه واحد لإطار الخدمة

- تنوع تأخير الإطار - التنويعات في تأخير الإطار بين زوج من إطارات الخدمة

قياس مؤشرات الأداء الرئيسية

تباين تأخير/تأخير الإطار

- قياسات ذوات الإتجاه الواحد أو الإتجاهين

- يتطلب حركة مرور اصطناعية باستخدام الطوابع الزمنية

- يتطلب مزامنة الوقت من اليوم للتأخير في إتجاه واحد

فقدان الإطار

- فقدان الإطار في إتجاه واحد

- المصدر إلى الوجهة - الطرف البعيد

- الوجهة إلى المصدر - قريبة النهاية

- فقدان إطار الخدمة (الخسارة الفعلية) - يتطلب تبادل العداد

- قابل للتطبيق فقط على قوائم التحكم في الوصول (EVC) من نقطة إلى نقطة

- فقدان الإطارات الإحصائية - يعتمد على حركة المرور الاصطناعية

- تتطلب حركة مرور اصطناعية للخدمات متعددة النقاط

- قابل للتطبيق على الاتصالات المتبادلة من نقطة إلى نقطة و Multipoint

حل إدارة الأداء من Cisco

- إختبارات أداء الإيثرنت استنادا إلى IEEE 802.1ag ووحدات توزيع الطاقة (PDU) الخاصة بالمورد

- قياس FD/FDV/FL أحادي الإتجاه و FD/FDV ثنائي الإتجاه

- دعم الشبكة الجزئية لعدة موردين

- تم تكوينها وجدولتها عبر IP SLA

- تم الشحن تحت اسم الميزة: IP SLA for Metro Ethernet

- إختبارات أداء الإيثرنت استنادا إلى وحدات توزيع الطاقة (PDUs) ل Y.1731

- أولوية هذه الآليات في نظام Cisco IOS®: أحادي الإتجاه ETH-DM/Two-way ETH-DM، وامتدادات Y.1731 (ETH-SLM) المقترحة من Cisco للتشغيل المتبادل بين موردين متعددين

- تنفيذ بمساعدة البرامج والأجهزة تمت تهيئته وجدولته عبر إتفاقية مستوى التحكم (SLA) الخاصة ببروتوكول الإنترنت (IP)

- تسليم تم التخلص منه على مراحل للأنظمة الأساسية المحددة من Cisco IOS و Cisco IOS-XR

إرشادات الاستخدام والقيود

- تنفيذ Cisco 7600

- Y.1731 مساء غير مدعومة لسيناريوهات CFM هذه:

- MEP على switchport

- MEP على VPLS L2VFI

- MEP فوق مثيل الخدمة مع Bridge-Domain

- MEP لأسفل على مثيل خدمة بدون علامات تمييز باستخدام Bridge-Domain

- بروتوكول MEP لأسفل على الواجهة الموجهة (الفرعية)ذات العلامات المزدوجة

- MEP للمنفذ

- بعد تبديل المشرف، يتم مسح حالات Y.1731 PM

- مطلوب إعادة تشغيل IPSLA

- اعتبارات قناة المنفذ

- يجب أن توجد واجهات الأعضاء على علامات ES+

- بالنسبة لإختبارات الفقد (LMM)، يجب أن يقيم جميع الأعضاء على نفس وحدة NPU (لا ينطبق القيد على إختبارات التأخير)

- عند إضافة/حذف إرتباط عضو، يتم عرض الجلسة غير صالحة

- لا يتم دعم Y.1731 PM على قناة المنفذ مع موازنة حمل EVC يدويا

- Y.1731 PM غير مدعومة على بروتوكول mLACP

المتطلبات الأساسية

- قم بتكوين CFM.

- MD و MA و MEPs

- تمكين توزيع تكوين MEP المحلي إلى سلاسل ES+.

- أجهزة البرنامج للاستجابة إلى رسائل قياس التأخير الواردة (DMM)/رسائل قياس الخسارة (LMM) PDUs

- الموجه(config)#ethernet cfm distribution enable

- (إختياري) قم بتكوين بروتوكول مصدر الوقت (NTP أو PTPv2). مطلوب لقياس التأخير باتجاه واحد.

- قم بتمكين المزامنة وصولا إلى بطاقة الخط.

- الموجه(config)#platform time-source

- (إختياري) تمكين مراقبة إطار الخدمة لكل كوس/عداد تجميع بموجب CFM MEP. مطلوب لاستكشافات الفقد.

- الموجه(config-if-srv-ecfm-mep)#monitor loss counter

إدارة التكوين

تم تمكين الأوامر السابقة بالفعل في "إدارة الأعطال"، لذلك يتم تمكين IP SLA فقط للبدء مع "إدارة الأداء".

Ip sla 10

Ethernet y1731 loss LMM domain SPdomain evc EVC_CE1 mpid 201 cos 8 source mpid 102

Frame interval 100

Aggregate interval 180

Ip sla schedule 10 start-time after 00:00:30 life forever.

التحقق من الصحة

PE1#show ip sla stat 10

IPSLAs Latest Operation Statistics

IPSLA operation id: 10

Loss Statistics for Y1731 Operation 10

Type of operation: Y1731 Loss Measurement

Latest operation start time: 09:30:11.332 UTC Fri Dec 20 2013

Latest operation return code: OK

Distribution Statistics:

Interval

Start time:  09:30:11.332 UTC Fri Dec 20 2013

Elapsed time: 56 seconds

Number of measurements initiated: 120

Number of measurements completed: 120

Flag: OK

PE1#show ethernet cfm pm session active

Display of Active Session

----------------------------------------------------------------------------

EPM-ID   SLA-ID    Lvl/Type/ID/Cos/Dir Src-Mac-address Dst-Mac-address

----------------------------------------------------------------------------

0       10        5/XCON/N/A/7/Up     ccef.48d0.64b0  8843.e1df.00b0

Total number of Active Session: 1

--> Src-Mac-address: SRC MAC of MEP,check 'show ethernet cfm maintenance-points local'

--> Dst-Mac-address: MAC of dest MEP,check 'show ethernet cfm maintenance-points remote'

PE1#show ethernet cfm pm session detail 0

Session ID: 0

Sla Session ID: 10

Level: 5

Service Type: XCO

Service Id: N/A

Direction: Up

Source Mac: ccef.48d0.64b0

Destination Mac: 8843.e1df.00b0

Session Status: Active

MPID: 102

Tx active: yes

Rx active: yes

Timeout timer: stopped

Last clearing of counters: 08:54:20.079 UTC Sat Dec 20 2013

DMMs:

Transmitted: 0

DMRs:

Rcvd: 0

1DMs:

Transmitted: 0

Rcvd: 0

LMMs:

Transmitted: 3143161

LMRs

Rcvd: 515720

VSMs:   Transmitted: 0

VSRs:   Rcvd: 0

أوامر التصحيح

debug ip sla trace <oper_id>

debug ip sla error <oper_id

معلومات ذات صلة

- مراقبة أداء ITU-T Y.1731 في شبكة مزود الخدمة

- نظرة عامة على OAM الخاص بشبكة الإيثرنت من Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems