المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

فهم ADM و PLCP

E3

رسم الخرائط

PLCP

ADM

خيارات الإطارات على واجهات Cisco

تأكيد التكوين الخاص بك

أستكشاف أخطاء نوع الإطارات وإصلاحها

المقدمة

يدعم مستوى الإشارة الرقمي 3 (DS-3) سرعات تصل إلى 44.736 ميجابت في الثانية، وهو نوع إرتباط شائع لتطبيقات البنية الأساسية لشبكة WAN. تم تصميم خطوط DS-3 لحمل ما يصل إلى 28 خط DS-1 (T1) بشكل متزامن. تحدد وثيقة T1.107-1998 الخاصة بالمعهد القومي الأمريكي للمعايير المواصفات الكهربائية لارتباطات DS-3.

يدعم الطراز E3 سرعات تصل إلى 34.368 ميجابت في الثانية، كما أنه يعد بمثابة إرتباط شائع لتطبيقات العمود الفقاري لشبكة WAN خارج أمريكا الشمالية.

توفر معظم واجهات DS-3 و E3 إمكانية الاختيار من بين أربعة تصميمات للتهيئة. تختلف هذه التنسيقات في عدد وحدات البايت الزائدة وعدد وحدات بايت الحمولة وطريقة تحديد خلايا ATM المجاورة.

يراجع هذا وثيقة ال أربعة عملية تنسيق ويفسر كيف أن يتحرى أي طبقة طبيعي خطأ خط كما يعرض ب العرض جهاز تحكم atm أمر.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

فهم ADM و PLCP

بالنسبة لتكنولوجيا ATM، يستخدم هذا المستند تنسيق الإطارات المتعددة الموصوف في توصية G.704.

يتم تنظيم تدفق DS-3 بت كسلسلة من الإطارات المتعددة، تعرف باسم إطارات M. يتم تقسيم كل إطار M إلى سبعة إطارات فرعية M بمقدار 680 بت لكل منها. كما يتم تقسيم الإطار الفرعي M إلى ثماني كتل بمقدار 85 بت لكل منها. تتكون الكتلة ذات 85-بت من 84 بت لمعلومات المستخدم وواحدة من وحدات بت أعلى من إعدادات هذه:

- P1، P2—P تعمل وحدات بت كتحقق من التماثل للحماية من أخطاء البت حيث يجتاز الإطار السلك المادي.

- تستخدم وحدات بت x1، x2—x للإشارة إلى الإطارات المتعددة التي تم إستلامها بشكل خاطئ إلى الطرف البعيد.

- تعمل وحدات بت F1، F2، F3، F4—F كإشارات محاذاة تستخدمها أجهزة الاستلام للتعرف على أوضاع وحدات البت المعلوية. القيم هي F1 = 1، F2 = 0، F3 = 0، F4 = 1.

- تعمل وحدات بت M1، M2، M3-M كإشارة محاذاة متعددة الإطارات تستخدم لتحديد موقع جميع الإطارات الفرعية السبعة M، داخل الإطار المتعدد. القيم هي M1 = 0، M2 = 1، M3 = 0.

- يتم إستخدام وحدات بت C كعملية تزويد بالموظفين مع تهيئة M23 ومراقبة أداء المسار النهائي في أثناء الخدمة مع تهيئة C-bit.

من إجمالي 4760 بت، يتضمن كل إطار M عدد 4704 وحدات بت للمستخدم و 56 وحدة بت أعلى لإطار الإطارات.

E3

بالنسبة لتكنولوجيا ATM، يستخدم هذا المستند بنية الإطار الأساسية الموضحة في توصيات G.832 أو G.751.

مع G.832 هيكل هيكل هيكل هيكل هيكل E3 الأساسي له سبعة ثمانيات من الحمولة الزائدة و 530 ثمانية من الحمولة. يتم إستخدام وحدات البايت الإضافية لمحاذاة الإطار ومراقبة الخطأ والصيانة.

مع G.751، يتم تجميع 4 إشارات رقمية بسرعة 8448 كيلوبت/ثانية

رسم الخرائط

توجد طريقتان لتعيين خلايا ATM في بنية إطار DS-3 أو E3:

- بروتوكول تقارب الطبقة المادية (PLCP).

- تخطيط ATM المباشر (ADM).

يمكن ل E3 الذي يستخدم توصية G.832 إستخدام تعيين ADM فقط.

PLCP

يتكون بروتوكول PLCP من إطارات فرعية يتم تمثيلها عادة في الوثائق الفنية كشبكة ثنائية الأبعاد من الصفوف والأعمدة للخلايا ووحدات البايت العامة. يتكون كل صف من 53 بايت من خلية ATM وأربعة بايت من تخطيط المصروفات العامة والإدارة، كما هو موضح في هذا الرسم التخطيطي:

في هذا الرسم البياني، POI يرمز إلى مؤشر زيادة المسار، و POH يرمز إلى مصروفات المسار. A1 و A2 توفر محاذاة الإطار ويجب أن تتبع نمط مميز من الآحاد والأصفار.

ADM

تم تصميم بروتوكول PLCP في الأصل لتمرير معلومات التوقيت من الطبقة المادية إلى طبقة أعلى خاصة لدعم الخدمات المتزامنة. ونظرا لأن ATM لا يستخدم هذه الخدمات، فإن PLCP يقدم مصروفات عامة إضافية ويستبدل PLCP بواسطة ADM بروتوكول PLCP.

تترجم ADM خلايا ATM مباشرة إلى إطارات DS-3 أو E3. يتم إستخدام حقل التحقق من خطأ الرأس (HEC) في رأس ATM المكون من خمسة بايت لتحديد بداية الخلية الأولية في إطار. يفحص جهاز الاستلام تدفق وحدات بت الواردة ويتحقق مما إذا كانت مجموعة تتألف من ثماني وحدات بت تحتوي على فحص تكرار دوري صالح (CRC) ل 32 وحدة بت السابقة.

لفهم سبب تفضيل إستخدام ADM على PLCP، ابحث عن الفروق بين البروتوكولين:

- معدل الحمولة:

- ADM = (672 بت لكل إطار فرعي للطراز M) x (7 إطارات فرعية للطراز M) / (106.4 ميكروثانية) = 44.21 ميجابت في الثانية

- PLCP = (8000 إطار في الثانية) x (12 خلية لكل إطار) = 96000 خلية في الثانية = 40.70 ميجابت في الثانية

- تعيين الخلايا:

- PLCP - توجد خلايا ATM في مواقع محددة مسبقا داخل كل صف من صفوف PLCP. لا توجد حاجة إلى طريقة إضافية لتعيين خلايا ATM.

- ADM - يتم إستخدام حقل التحكم في خطأ الرأس (HEC) الخاص برأس خلية ATM لتعيين خلايا ATM.

ملاحظة: يحدد تعيين الخلية كيفية تعرف الجهاز المتلقي على بداية خلية ATM ونهايتها.

خيارات الإطارات على واجهات Cisco

أنت يستطيع شكلت cisco ATM مسحاج تخديد ومادة حفازة مفتاح قارن مع هذا تشكيل يعتمد على الجهاز خاص. من المهم ملاحظة أن أجهزة معينة تستخدم إعدادات افتراضية مختلفة. على سبيل المثال، يكون التقصير (والخيار فقط) على CS-AIP-DS3 هو cbitplcp، بينما يستخدم PA-A3-T3 و PA-A6-T3 قيمة افتراضية من cbitadm. أحرص على التحقق من تنسيق التأطير عند تبديل الأجهزة. لا يتم عرض المعلمات الافتراضية في التكوين الجاري تشغيله.

أستخدم الأمر atm framing لتكوين قيمة غير افتراضية. يجب إغلاق الواجهة/عدم إغلاقها لكي يدخل التغيير حيز التنفيذ.

المنتج (DS-3)

m23plcp

cbitplcp

m23adm

CBITADM

PA-A6-T3

نعم

نعم

نعم

نعم

PA-A2-4T1C-T3ATM

نعم

نعم

نعم

نعم

PA-A3-T3

نعم

نعم

نعم

نعم

CX-AIP-DS3

لا

نعم

لا

لا

NP-1A-DS3 (4500/4700)

نعم

نعم

نعم

نعم*

NM-1A-T3 (2600/3600)

نعم

نعم

نعم

نعم

Lightstream 1010 أو Catalyst 85x0 PAM

نعم

نعم

نعم

نعم

الوحدة النمطية Catalyst 5000 ATM Module

نعم

نعم

نعم

نعم

* يتطلب Cisco IOS® برنامج الإصدار 12.1(1)T أو إصدار أحدث.

المنتج (E3)

g832adm

g751adm

g751plcp

PA-A6-E3

نعم

نعم

نعم

PA-A2-4T1C-E3ATM

نعم

نعم

نعم

PA-A3-E3

نعم

نعم

نعم

CX-AIP-E3

نعم

لا

نعم

NP-1A-E3 (4500/4700)

نعم

نعم

نعم

NM-1A-E3 (2600/3600)

نعم

نعم

نعم

Lightstream 1010 أو Catalyst 85x0 PAM

نعم

نعم

نعم

تأكيد التكوين الخاص بك

أستخدم أوامر show atm interface atm وshow controllers atm لعرض تنسيق الإطارات النشط حاليا.

AIP#show atm interface atm 1/0

ATM interface ATM1/0:

AAL enabled: AAL5 , Maximum VCs: 2048, Current VCCs: 2

Tx buffers 256, Rx buffers 256, Exception Queue: 32, Raw Queue: 32

VP Filter: 0x7B, VCIs per VPI: 1024, Max. Datagram Size:4496

PLIM Type:E3 - 34Mbps, Framing is G.751 PLCP, TX clocking: LINE

31866 input, 27590 output, 0 IN fast, 0 OUT fast

Rate-Queue 0 set to 34000Kbps, reg=0x4C0 DYNAMIC, 2 VCCs

Config. is ACTIVE

PA-A3#show controllers atm 1/0/0

ATM1/0/0: Port adaptor specific information

Hardware is DS3 (45Mbps) port adaptor

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Framing mode: DS3 C-bit ADM

No alarm detected

Facility statistics: current interval elapsed 796 seconds

lcv      fbe      ezd       pe      ppe     febe     hcse

----------------------------------------------------------------------

lcv: Line Code Violation

be: Framing Bit Error

ezd: Summed Excessive Zeros

PE: Parity Error

ppe: Path Parity Error

febe: Far-end Block Error

hcse: Rx Cell HCS Error

على الواجهات الأخرى من معالج واجهة ATM (AIP)، يعرض الأمر show controllers atm أيضا عدادات الأخطاء غير الصفرية والتنبيهات النشطة، التي تشير إلى الإنتاج على أنه إحصائيات المرفق. تشير القيم غير الصفرية إلى مشكلة في السلك الفعلي بين واجهة الموجه هذه وجهاز شبكة آخر، عادة ما يكون محول في سحابة موفر شبكة ATM.

أستكشاف أخطاء نوع الإطارات وإصلاحها

إذا لم تتم مطابقة نوع الإطارات على طرفين من إرتباط ATM، فستكون واجهة ATM معطلة. يقوم الأمر show controller atm بإعلام الإطارات الخارجة من الإطار (FRMR OOF) والخطة المباشرة ل ATM من عيوب تعيين الخلايا (ADM OOCD)، كما هو موضح في هذا الإخراج.

router#show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is down

Hardware is RS8234 ATM DS3

[output omitted]

Framer Chip Type PM7345

Framer Chip ID 0x20

Framer State RUNNING

Defect FRMR OOF

Defect ADM OOCD

Loopback Mode NONE

Clock Source INTERNAL

DS3 Scrambling ON

Framing DS3 C-bit direct mapping

أستكشاف أخطاء OOCD و OOF وإصلاحها من خلال تأكيد تكوين الإطارات في كل طرف. أستخدم الأمر atm framing لتكوين أنواع الإطارات الأخرى وتجربتها.

طلب التعليقات - يحدد RFC 1407 التنبيهات والأخطاء DS-3 و E3. راجع أستكشاف أخطاء السطر وإصلاحها على واجهات DS-3 و E3 ATM للحصول على التوجيه.