الفصل: أستكشاف المشكلات وحلها في نظام WAAS

تصف هذه المقالة كيفية أستكشاف أخطاء نظام WAAS وإصلاحها.

محتويات الدليل

المقالة الرئيسية

فهم بنية WAAS وتدفق حركة مرور البيانات

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أولي

تحسين أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تسريع التطبيق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستكشاف أخطاء CIFS وإصلاحها

أستكشاف أخطاء HTTP AO وإصلاحها

أستكشاف أخطاء EPM AO وإصلاحها

أستكشاف أخطاء MAPI AO وإصلاحها

أستكشاف أخطاء إدارة NFS وإصلاحها

أستكشاف أخطاء SSL AO وإصلاحها

أستكشاف مشكلات إدارة الفيديو وإصلاحها

أستكشاف أخطاء وحدة التحكم في الوصول (AO) العامة وإصلاحها

أستكشاف أخطاء حالات الحمل الزائد وإصلاحها

أستكشاف أخطاء WCCP وإصلاحها

تطبيق AppNav لحل المشاكل

أستكشاف مشكلات الأقراص والأجهزة وإصلاحها

أستكشاف أخطاء المجموعات التسلسلية المضمنة وإصلاحها

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها vWAAS

أستكشاف أخطاء WAAS Express وإصلاحها

أستكشاف أخطاء تكامل NAM وإصلاحها

المحتويات

- 1 التعرف على جهاز vWAAS

- 2 أستكشاف أخطاء تسجيل أجهزة vWAAS وإصلاحها

- 3 التحقق من الواجهات الظاهرية vWAAS

- 4 أستكشاف أخطاء شبكات vWAAS وإصلاحها

- 5 أستكشاف أخطاء vPath وإصلاحها

- 6 أستكشاف أخطاء أجهزة الإنذار التي تحتوي على حجم صغير وإصلاحها

تقوم WAAS الظاهرية (vWAAS) بتنفيذ جهاز WAAS ظاهري في VMware ESXi على خادم مضيف مثل Cisco UCS.

ملاحظة: تم إدخال vWAAS في الإصدار 4.3.1 من WAAS. لا ينطبق هذا القسم على إصدارات WAAS السابقة.

التعرف على جهاز vWAAS

يمكنك تعريف جهاز vWAAS من صفحة إدارة الأجهزة الخاصة بالمدير المركزي ل WAAS. يظهر نوع الجهاز على هيئة OE-VWAAS لجميع أنواع أجهزة vWAAS. العرض صيغة وعرض جهاز CLI يبدي أمر أيضا الأداة صيغة ك OE-VWAAS.

شكل 1. نوع جهاز vWAAS

يتم تحديد طراز جهاز vWAAS من عدد وحدات المعالجة المركزية (CPU) والحد الأقصى لاتصالات TCP الموضحة في نافذة لوحة معلومات الجهاز عند تحديد الجهاز من صفحة إدارة الأجهزة. يتم عرض هذين الحقلين لأجهزة vWAAS فقط.

الشكل 2. قدرات vWAAS

وفيما يلي النماذج:

- vWAAS-750: وحدتا معالجة مركزية (CPU) و 750 إتصالات TCP كحد أقصى

- vWAAS-6000: 4 وحدات معالجة مركزية (CPU)، 6000 الحد الأقصى لاتصالات TCP

- vWAAS-12000: 4 وحدات معالجة مركزية (CPU)، 12000 الحد الأقصى لاتصالات TCP

- الطراز vCM-100N: وحدتا معالجة مركزية (CPU) و 100 عقدة كحد أقصى

- الطراز vCM-2000N: 4 وحدات معالجة مركزية (CPU) و 2000 عقد كحد أقصى

بالنسبة لأجهزة VCM، يمكنك إستخدام الأمر show hardware لتحديد عدد وحدات المعالجة المركزية (CPU)، والذي يخبرك أي طراز من vCM تم تثبيته.

ملاحظة: يظهر جهاز vWAAS قرصين مثبتين. الأول، disk00، هو 4 غيغابايت ويقلد تخزين الذاكرة المؤقتة في جهاز WAAS طبيعي. أما الثانية، وهي قرص 01، فهي تحاكي القرص الثابت في جهاز WAAS طبيعي وتختلف في الحجم بناء على طراز vWAAS.

يعرض الأمر show tfo detail أيضا الحد الأقصى لاتصال TCP:

vWAAS# show tfo detail

Policy Engine Config Item            Value

-------------------------            -----

State                                Registered

Default Action                       Use Policy

Connection Limit                     750                 <------ Max TCP connection limit

Effective Limit                      750

Keepalive timeout                    3.0 seconds

أستكشاف أخطاء تسجيل أجهزة vWAAS وإصلاحها

يجب تسجيل كل جهاز vWAAS مع Central Manager ل WAAS للتشغيل العادي. إذا لم يكن جهاز vWAAS مسجلا مع "الإدارة المركزية"، فإنه يعرض التنبيه غير المسجل:

vWAAS# show alarms

Critical  Alarms:

----------------

None

Major  Alarms:

-------------

Alarm ID                  Module/Submodule               Instance

---------------             --------------------          ---------------

1  notregistered             vwaas/model                                             <------Not registered  alarm

.  . .

لتسجيل جهاز vWAAS مع Central Manager، أستخدم أمر التكوين العام cms enable على جهاز vWAAS:

vWAAS# config

vWAAS(config)#  cms enable

Registering  WAAS Application Engine...

Sending  device registration request to  Central Manager with address 2.75.16.100

Please wait,  initializing CMS tables

Successfully initialized CMS tables

. . .

management  services enabled

يمكنك التحقق من التسجيل باستخدام الأمر show cms info:

vWAAS# show cms info

Device  registration information :

Device Id                            =  1730

Device  registered as                 = WAAS Application Engine

Current WAAS  Central Manager         = 2.75.16.100

Registered  with WAAS Central Manager = 2.75.16.100

Status                                = Online                        <----- Successful  registration

Time of last config-sync              = Thu Aug 19 18:38:13 2010

CMS services  information :

Service cms_ce is running                                             <----- CMS service is running

يتم تسجيل جهاز vWAAS وإلغاء التسجيل في سجل رسائل النظام بسطر يبدأ ب "vWAAS:". يمكنك عرض سجل رسائل النظام في "الإدارة المركزية" باختيار Admin > Log > System Messages.

شكل 3. رسالة Syslog لتسجيل vWAAS

التحقق من الواجهات الظاهرية vWAAS

تتوفر واجهات ظاهرية على أجهزة vWAAS.

في صفحة تكوين > شبكة > واجهات الشبكة"، يظهر نوع واجهة vWAAS على أنه افتراضي (قناة المنفذ، والاستعداد، والخط الداخلي، و GigabitEthernet غير قابل للتطبيق)، وهو ما يشبه GigabitEthernet . لا تنطبق بعض خيارات واجهة GigabitEthernet، مثل Port Channel و AutoSense و Speed و Mode و Standby، على الواجهات الظاهرية.

يمكنك أيضا رؤية الواجهات الظاهرية باستخدام الأمر show running-config:

VWAAS# show running-config interface

primary-interface Virtual 1/0

!

!

!

interface Virtual 1/0

ip address 10.104.227.25 255.255.255.128

exit

interface Virtual 2/0

shutdown

exit

تتوفر تفاصيل إضافية مع أوامر show interface virtual 1/0 أو show interface virtual 2/0.

لإجراء تغييرات تكوين الواجهة، يمكنك إستخدام صفحة واجهات شبكة الإدارة المركزية أو أوامر تكوين الواجهة وip وprimary-interface، كما يلي:

vWAAS# config

vWAAS(config)# interface virtual 1/0

vWAAS(config-if)# ip addr 10.10.10.15 255.255.255.0

vWAAS(config-if)# end

vWAAS# config

vWAAS(config)# ip default-gateway 10.10.10.1

vWAAS(config)# primary-interface virtual 1/0

vWAAS(config)# end

أستكشاف أخطاء شبكات vWAAS وإصلاحها

إذا لم تلاحظ أي إتصالات على جهاز vWAAS، فتحقق من تكوين شبكة vWAAS في عميل vSphere. هل تم توصيل جهاز vWAAS ب vSwitch الصحيح؟

باستخدام عميل vSphere، يمكنك تتبع اتصال شبكة vWAAS من صفحة الجهاز. التعرف على بطاقة الشبكة التي يتم توصيل محول الشبكة بها، وتحديد المحول الظاهري الذي يتم توصيل هذه الشبكة به، وتحديد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) المادية التي تعد عضوا في هذا المحول الظاهري. تحقق من صحة التكوين.

تأكد أيضا من تكوين إعدادات VLAN للمحول الظاهري بشكل صحيح للوصول إلى الشبكة.

تحقق من عنوان IP الذي تم تكوينه وقناع الشبكة والبوابة الافتراضية والواجهة الأساسية على جهاز vWAAS. لمزيد من التفاصيل، راجع القسم السابق، "التحقق من الواجهات الظاهرية vWAAS".

من جهاز vWAAS، يتم إختبار اتصال البوابة الافتراضية و Central Manager للتأكد من إمكانية الوصول إليها.

أستكشاف أخطاء vPath وإصلاحها

يمكن لجهاز vWAAS إستخدام طرق اعتراض VPATH أو WCCP، ولكن ليس كليهما. للتحقق مما إذا تم تمكين اعتراض VPATH من "الإدارة المركزية"، أختر جهاز vWAAS، ثم أختر تكوين > اعتراض > VPATH. إذا كان مربع تمكين VPATH محددا، فإنه يكون متاحا. يجب تعطيل WCCP قبل تمكين VPATH.

أنت يستطيع استعملت ال vn-service vpath شامل تشكيل أمر أن يمكن أو أعجزت VPATH اعتراض.

من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بجهاز vWAAS، يمكنك عرض حالة VPATH والإحصائيات باستخدام الأمر show statistics vn-service vpath:

vWAAS# show statistics vn-service vpath

VPATH Statistics

*****************

Packet Statistics

-----------------

VPATH Enabled = YES             <-----Should be YES

VPATH Packet received = 4783472         <-----Should be incrementing

Optimized TCP Packets VPATH returned = 918762          <-----Should be incrementing

WAAS Bypassed VPATH packets returned = 15537

VPATH encapsulated IP pkts(excluding TCP) returned = 0

VPATH encapsulated Non-IP packets returned = 26

VPATH Fragments received = 0

VPATH Fragments returned = 0

VPATH Packets returned when VPATH not configured = 0

Non-VPATH Packets received = 810022

Error Statistics

-----------------

VPATH intercepted packets dropped = 0

VPATH Packet CRC failures = 0

VPATH packets with unsupported Version = 0

VPATH packets with wrong request type = 0

لتحديد ما إذا كان VPATH يرسل طلبات ARP، أستخدم الأمر tcpdump arp.

لعرض معلومات عنوان MAC الخاص بمسار vpath لتدفقات TCP، أستخدم الأمر show statistics connection egress-methods:

vWAAS# show statistics connection egress-methods

-----------------------------------------------------------------------

|                       |         TUPLE         |          MATE       |

-----------------------------------------------------------------------

Local-IP:Port               10.104.227.25:443       10.104.227.28:36052

Remote-IP:Port              10.104.227.28:36052     10.104.227.25:443

Directed Mode             No                       No

Egress method             IP Forwarding            IP Forwarding

VPATH mode                Yes                      Yes                        <-----VPATH connection

WCCP Service|Bucket

Tuple Flags               NON-WCCP|L2|             NON-WCCP|L2|

Intercepting Device (ID):

ID IP address

ID MAC address

ID IP address updates   0                        0

ID MAC address updates  0                        0

Egress Tunnel Dst

VPATH MAC Address       00:02:3D:83:B5:03        00:02:3D:83:B5:03          <-----VPATH MAC address

Memory address            0xffff8101078b1b80       0xffff8101078b1b80

. . .

أستكشاف أخطاء أجهزة الإنذار التي تحتوي على حجم صغير وإصلاحها

في حالة عدم تخصيص موارد الذاكرة والقرص الثابت المناسبة لجهاز vWAAS، يتم عرض التنبيه التالي:

vWAAS# show alarms

Critical Alarms:

----------------

None

Major Alarms:

-------------

Alarm ID                 Module/Submodule               Instance

---------------             --------------------          ---------------

1 undersized                  vwaas/model                    memory             <-----Undersized alarm

. . .

يجب ألا ترى هذا التنبيه أبدا إذا كنت تستخدم ملفات OVA صالحة لنشر vWAAS. إذا رأيت هذا التنبيه، فقم بحذف الجهاز الظاهري vWAAS وأعد نشره باستخدام ملف OVA صالح.