الفصل: تسريع التطبيق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تصف هذه المقالة منهجية عامة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لجميع مسرع التطبيقات.

محتويات الدليل

المقالة الرئيسية

فهم بنية WAAS وتدفق حركة مرور البيانات

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أولي

تحسين أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تسريع التطبيق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

أستكشاف أخطاء CIFS وإصلاحها

أستكشاف أخطاء HTTP AO وإصلاحها

أستكشاف أخطاء EPM AO وإصلاحها

أستكشاف أخطاء MAPI AO وإصلاحها

أستكشاف أخطاء إدارة NFS وإصلاحها

أستكشاف أخطاء SSL AO وإصلاحها

أستكشاف مشكلات إدارة الفيديو وإصلاحها

أستكشاف أخطاء وحدة التحكم في الوصول (AO) العامة وإصلاحها

أستكشاف أخطاء حالات الحمل الزائد وإصلاحها

أستكشاف أخطاء WCCP وإصلاحها

تطبيق AppNav لحل المشاكل

أستكشاف مشكلات الأقراص والأجهزة وإصلاحها

أستكشاف أخطاء المجموعات التسلسلية المضمنة وإصلاحها

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها vWAAS

أستكشاف أخطاء WAAS Express وإصلاحها

أستكشاف أخطاء تكامل NAM وإصلاحها

يوفر WAAS العديد من مسرع التطبيقات (المعروفة أيضا باسم AOs) التي تعمل على تسريع العديد من بروتوكولات TCP مثل CIFS و HTTP و NFS و EPM و MAPI و SSL و Live Streaming Video (RTSP). لا تعمل مسرعات التطبيقات هذه على تسريع تطبيقات معينة، لكنها بدلا من ذلك تسرع أي تطبيق يستخدم البروتوكول المحدد.

تصف هذه المقالة منهجية عامة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لجميع عمليات التحكم في الوصول (AOs).

المنهجية العامة لاستكشاف أخطاء أنظمة التشغيل وإصلاحها

تنطبق المنهجية العامة التالية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها على جميع عمليات التشغيل:

1. تحقق من تكوين AO وحالة التشغيل.

2. تحقق من تكوين نهج حركة مرور بيانات التطبيق ل AO.

3. تحقق من الإحصائيات العالمية والخاصة ب AO.

4. تحقق من معالجة/تحسين الاتصالات بواسطة AO.

5. تصحيح أخطاء إحصائيات AO الخاصة بالاتصال وتتبعها.

للتحقق من تكوين جميع وحدات التحكم في الوصول (AO) وحالتها التشغيلية، أستخدم أوامر show accelerator وshow license كما هو موضح في الشكل 1.

شكل 1. التحقق من حالة كل المسرع

للحصول على معلومات محددة حول أستكشاف أخطاء وحدات التحكم (AO) الفردية وإصلاحها، راجع المقالات التالية:

- أستكشاف أخطاء CIFS وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء HTTP AO وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء EPM AO وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء MAPI AO وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء إدارة NFS وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء SSL AO وإصلاحها

- أستكشاف مشكلات إدارة الفيديو وإصلاحها

- أستكشاف أخطاء وحدة التحكم في الوصول (AO) العامة وإصلاحها