المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة حيث يبدو أن مصادقة محرك وحدة الشبكة النمطية (NME) تفشل.

تظهر محاولة عقد جلسة عمل في NME-WAE-502 من الموجه مطالبة تسجيل دخول، ولكن يفشل تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد WAAS (خدمات التطبيقات الواسعة) كما يلي (في المثال على NME-WAE في slot 1):

router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session

Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open

User Access Verification

Username: admin

Password:

% Authentication failed

المشكلة

إذا كنت تقوم بالفعل بإدخال بيانات اعتماد WAAS الصحيحة، فقد يكون هذا الإصدار راجعا إلى تكوين المصادقة على الموجه.  لاحظ أن شعار تسجيل الدخول لا يحتوي على "وحدة تحكم محرك خدمات التطبيقات الواسعة من Cisco"، تحقق مما إذا كان الموجه يحتوي على المصادقة والتفويض والمحاسبة (AAA) التي تم تكوينها (المصادقة والتفويض والمحاسبة)، انظر أدناه تكوين الموجه العينة.

router# show run | inc aaa

aaa new-model

aaa authentication login default group tacacs+ enable

في هذه الحالة، تحتاج أولا إلى تسجيل الدخول باستخدام التكوين الخاص بالموجه، اضغط على <ENTER> وبعد ذلك فقط يتم عرض مطالبة تسجيل دخول ثانية إذا كنت تستطيع تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد WAAS.

الحل

تأتي مطالبة تسجيل الدخول الموضحة من الموجه، وليس NME-WAE. تحتاج أولا إلى إعطاء بيانات اعتماد الموجه، ثم اضغط على <ENTER> وفقط بعد ذلك تظهر مطالبة تسجيل الدخول الفعلية إلى WAAS:

router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session

Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open

User Access Verification

Username: <-- router-username

Password: <-- router-password

<-- Hit

Cisco Wide Area Application Services Engine Console

Username: <-- waas-username

Password: <-- waas-password

Device is configured with a (well known) default username/password for ease

of initial configuration.This default username/password should be changed in

order to avoid unwanted access to the device.

System Initialization Finished.

WAAS#

في مطالبة تسجيل الدخول بعد رؤية سطر وحدة تحكم محرك خدمات التطبيقات الواسعة من Cisco بيانات اعتماد WAAS العادية يمكن إستخدامها (الافتراضيات: username: admin / password: default).