目录

简介

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍在未配置本地默认策略时，如何在发生PCRF（策略控制和规则功能）故障时处理思科聚合服务路由器(ASR)5500机箱中的默认本地策略。

问题

当PCRF关闭时，ASR PGW（数据包数据网关）无法处理用户的默认策略。在PCRF升级阶段，观察到PCRF上的问题。但是，ASR PGW无法处理导致许多会话被丢弃的用户的默认策略。

Wireshark跟踪显示，在事故期间，所有CCA-I（信用控制应答初始）数据包都是从PCRF发送的，其直径结果代码为“DIAMETER_UNKNOWN_SESSION_ID(5002)”。

示例数据包如下所示：

2014-10-01 06:20:00.009092    107.72.199.142  172.18.232.142  DIAMETER 286

[TCP Retransmission] cmd=Credit-ControlAnswer(272) flags=-P-- appl=3GPP

Gx(16777238) h2h=70409850 e2e=4a67829

AVP: CC-Request-Type(416) l=12 f=-M- val=INITIAL_REQUEST (1)

AVP: Result-Code(268) l=12 f=-M- val=DIAMETER_UNKNOWN_SESSION_ID (5002)

从配置中，ASR没有将本地策略回退配置为5002（或5xxx）代码，以便对此类代码执行故障处理(FH):

failure-handling-template FHtemplate

msg-type credit-control-initial failure-type diameter result-code 3000 to 3999

action continue local-fallback

msg-type credit-control-initial failure-type tx-expiry action continue local-fallback

msg-type credit-control-initial failure-type resp-timeout action continue

local-fallback

msg-type credit-control-initial failure-type diabase-error action continue

local-fallback

msg-type credit-control-update failure-type diameter result-code 3000 to 3999 action

continue local-fallback

msg-type credit-control-update failure-type tx-expiry action continue local-fallback

msg-type credit-control-update failure-type resp-timeout action continue local-fallback

msg-type credit-control-update failure-type diabase-error action continue

local-fallback

msg-type credit-control-terminate failure-type any action retry-and-terminate

msg-type credit-control-terminate failure-type diameter result-code 3001 to 3005 action

retry-and-terminate

msg-type credit-control-terminate failure-type diameter result-code any-error action

terminate

#exit

5002结果代码是永久性故障（请参阅RFC 3588）。 根据RFC 3588，第7.1.5节。永久故障，“属于永久故障类别的错误，用于通知对等体请求失败，且不应再次尝试。”

DIAMETER_UNKNOWN_SESSION_ID 5002

请求包含未知会话ID。如果永久失败的模板中没有匹配的FH配置 — 5xxx结果代码，会话将终止。因此，使用当前FH模板，ASR将处理具有直径结果代码“DIAMETER_UNKNOWN_SESSION_ID(5002)”的方案(CCA-I)PCRF。

解决方案

使用当前FH模板，ASR会按照预期处理来自PCRF的直径结果代码为“DIAMETER_UNKNOWN_SESSION_ID(5002)”的场景(CCA-I)。您可以决定希望ASR如何处理此场景(即，当它从PCRF接收带有“DIAMETER_UNKNOWN_SESSION_ID(5002)”代码的CCA-I时)，并且可以根据需要更改FH模板。您可以在PCRF端进行更改以解决问题，而无需更改（从而保持当前设计）PGW侧的FH模板。

5xxx代码是永久故障代码。但是，如果要在从PCRF收到此类5xxx错误代码后对其执行FH，可以为预期的5xxx结果代码添加配置以回退，如本例所示：

failure-handling-template FH template msg-type credit-control-initial failure-type

diameter result-code 5001 to 500x action continue local-fallback.

相关信息

- ASR5500系统管理指南 — 思科系统

- 技术支持和文档 - Cisco Systems