目录

简介

如何更改我的思科小型企业 VoIP 路由器的 IP 地址？

相关信息

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

问： 如何更改我的思科小型企业 VoIP 路由器的 IP 地址？

A.

有时，为了避免 VoIP 路由器与其他网络设备之间出现 IP 地址冲突，需要更改路由器的 LAN IP 地址。有关说明，请完成本文档中所述的步骤。

更改路由器的 LAN IP 地址

完成以下步骤以更改路由器的 LAN IP 地址：

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击这里。

步骤 2：

当显示路由器基于网络的设置页时，查找 Local IP Address 并将其更改为“192.168.2.1”，以避免 IP 地址冲突。

步骤 3：

单击。

步骤 4：

更新计算机的IP地址。

注意：应用设置后，路由器将重新启动。使用“192.168.2.1”（即 VoIP 路由器的新 IP 地址）访问路由器的设置页。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems