目录

简介

如何确定时间？

简介

本文档介绍如何在Cisco IP Communicator(CIPC)上确定时间。

如何确定时间？

CIPC的时间与典型IP电话的时间不同。IP电话通常使用统一协调时间(UTC)和来自Cisco Unified Communications Manager(CUCM)服务器的时区。CIPC仅从CUCM获取时区，并从本地计算机获取UTC时间。

确定CIPC时间的过程如下：

1. 从本地计算机获取UTC时间。

2. 使用在为其分配CIPC的设备池中配置的日期/时间组的时区。

注意：如果希望CIPC显示与Windows PC相同的时间，请确保CIPC的设备池上配置的时区与本地计算机上配置的时区相同。

注意：如果最终用户未在本地计算机上选择正确的时区并手动调整时间，则此操作/配置会影响本地计算机上的UTC时间并导致CIPC上的错误时间。原因在于CIPC以前从CUCM应用了时区。