目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

首次设置向导

安装后

验证

相关信息

简介

本文档介绍如何在Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000(BE3000)上配置T1。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- BE3000管理

- ISDN配置和设置

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

Cisco BE3000为T1连接提供两个RJ-45端口。您可以通过首次设置向导或安装后在BE3000的内部网关上配置电路。

首次设置向导

1. 打开浏览器，然后输入BE3000 IP地址。

2. 使用以下凭证登录：

- 用户名：admin

- 密码：BE-3000

3. 继续执行首次设置向导。有关首次设置向导的详细信息，请参阅Cisco Business Edition 3000（单站点部署）实施指南（PDF下载）的“使用首次设置向导”部分。

4. 在Setup Mode（第2步，共2步）区域，单击Manual Setup单选按钮。

5. 在“系统标识”(System Identification)页面上，输入所需信息。IP Address(System)是BE3000的IP地址，IP Address(Media Resource)是内部网关的IP地址。

注意：如果您将计算机直接连接到BE3000，则可能会收到此警告。单击继续继续配置。

6. 在Configure Port区域中，输入适用于您的电路（如您是电信公司提供的）设置，以定义内部网关的主速率接口(PRI)设置。

7. 如果要在下一步中使用内部网关上的第二个端口，请重复上一步。

8. 继续使用首次设置向导。单击“完成”后，服务器将重新启动。

9. 服务器重新启动后，将其连接到您的网络，然后从同一网络上的另一台计算机浏览到该网络。

10. 将电路连接到正确的端口，并验证警报在Health Summary页面上是否清除。

如果所有层都正常工作，则Health Summary页面应显示如下：

安装后

1. 将电路连接到要调配的端口。

2. 登录BE3000。

3. 转到Connections > PSTN Connections。

4. 单击Add PSTN Connection。

5. 单击Connection Type，然后从Connection Type下拉列表中选择PSTN连接类型。

6. 单击Device，从Device Type下拉列表中选择CUCMBE3000，然后从Device下拉列表中选择internal-gateway。

7. 单击Provider，然后选择与您的电信公司配置匹配的服务提供商。

8. 单击Connection Settings以验证连接设置。

验证

1. 在“连接设置”(Connection Settings)页面上，验证您是否已选择了适当的端口：

S0/SU0/DS1-0是端口0

S0/SU0/DS1-1是端口1

2. 验证您的协议类型是否适当。

3. 单击 完成。如果进程成功，则显示Add was successful消息，如下图所示：

4. 转到Monitoring > Health Summary，并验证警报是否仍然清除。

相关信息

- Cisco Business Edition 3000（单站点部署）实施指南（PDF下载）

- 技术支持和文档 - Cisco Systems