目录

简介

如何将PIMG/TIMG重置为出厂默认值？

相关信息

简介

本文档介绍如何将PBX IP媒体网关(PIMG)/T1媒体网关(TIMG)重置为出厂默认设置。

如何将PIMG/TIMG重置为出厂默认值？

有时，您可能会发现有必要将PIMG/TIMG重置为出厂默认值。原因之一可能是您收到了替换PIMG，而默认IP地址似乎不允许您进入设备。

重置网关的过程如下所示。这些步骤是从对话流程中执行的，对话网站上实际文档的链接列于本文档的相关信息部分。

要将网关重置为出厂默认的串行端口，请完成以下步骤：

1. 在Windows PC上连接超级终端。如果您的Unity Connection有2个COM端口，请使用第二个端口完成此过程。

2. COM端口的波特率列于下面。请记住，如果您的设备上有2个COM端口，请使用第二个端口。

COM1

波特率= 38400

Stop Bits（停止位）= 1

Data Bits（数据位）= 8

Parity（奇偶校验）= None（无）

流量控制 = 无

COM2

波特率= 115200

Stop Bits（停止位）= 1

数据僵尸程序= 8

Parity（奇偶校验）= None（无）

流量控制 = 无

3. 使用空调制解调器电缆通过串行端口连接到网关。按Enter直到出现PIMG>提示。

4. 在提示符下，输入reset,然后按Enter键。

5. 当系统要求您验证请求时，请输入yes或no，然后按Enter。必须键入整个单词“yes”，否则将不执行重置。

网关中的设置现在重置为出厂默认设置。重置后，网关IP地址为10.12.13.74，用户名为admin，密码为IpodAdmin（区分大小写！）。 您可以在此重新启动网关，并根据需要重新配置它。

相关信息

- 如何将DMG 1000/2000重置为出厂默认设置

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

注意：要查看如何将DMG 1000/2000重置为出厂默认值 ，您需要在单击要登录的链接后创建配置文件。