目录

简介

问题

解决方案

简介

本文描述在Cisco Unity Connection(UC)版本9.x中尚未查看留言时，Web收件箱意外地将留言标记为已读时遇到的问题。

问题

邮件在被触碰前被标记为已读。

当您使用Web收件箱来检查邮件时，会出现以下问题：https:<IP Unity Connection>/inbox。当您检查新留言时，某些留言在查看之前会标记为已读。

解决方案

当至少有三条新消息时，会发生此问题。当您使用Web收件箱检查其中两封邮件时，第三封邮件会自动标记为已读。

这是Cisco Bug ID CSCui32980解决的已知缺陷。