目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍将即时消息(IM)和在线状态服务器日志配置为在调试级别运行的过程。

先决条件

要求

思科建议通过浏览器了解思科即时消息和在线状态服务器导航。

使用的组件

本文档中的信息基于思科即时消息和在线状态服务器9.x版及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

1. 将IP地址或完全限定域名(FQDN)输入到Web浏览器地址栏中，然后访问IM and Presence Server。

2. 从导航栏中，选择Cisco Unified IM and Presence Serviceability并单击“开始”。

3. 从“Serviceability”页面，登录IM and Presence Server。

4. 从屏幕顶部的“跟踪”菜单下拉列表中，选择“配置”。

5. 从“配置”屏幕中，选择要配置的即时消息和在线状态服务器，然后单击“开始;然后选择适当的服务组并单击Go。
注意：大多数日志设置是针对IM and Presence Services服务组的。

6. 选择要配置日志以在调试级别运行的服务，例如Cisco SIP Proxy，然后单击Go。

7. 从Debug Trace Level下拉列表中，选择Debug 并选中Trace On 复选框。如果存在多个即时消息和在线状态服务器，请选中“应用到所有节点”复选框。设置配置后，单击屏幕底部的Save。

注意：屏幕上的“跟踪过滤器设置”调试选项取决于日志。例如，客户端配置文件代理日志仅提供“启用所有跟踪”调试设置。

注意：要将日志设置为原始设置，请单击屏幕底部的“设置默认值”。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。