目录

简介

FindMe ID格式

简介

本文档介绍可用于FindMe ID的已接受和推荐格式。

FindMe ID格式

FindMe ID可以根据需要以任何方式格式化。例如，可以使用IP地址或字符串或数字。如果用户可以从终端拨号，则可将其用作FindMe ID。

但是，思科建议FindMe ID采用统一资源标识符(URI)的形式，用于当前包含会话初始协议(SIP)或将来可能包含SIP的网络。

虽然在仅H.323部署中使用非URI格式的FindMe ID可以工作，但在混合或仅SIP部署中，它可能会变得复杂。这是因为SIP终端只能以alias@domain形式向记录地址(AOR)注册，而SIP拨号只能通过使用URI完成。如果从仅SIP的终端拨打没有域的别名，则终端会在请求发送到思科网真视频通信服务器(VCS)之前将自己的域附加到别名。

例如，如果您的FindMe ID为123，并且用户从H.323终端拨打123，则呼叫将作为123发送到VCS。这被识别为FindMe ID，并解析为您为其配置的别名。这和预期一样。但是，如果从仅SIP的终端(注册为jane.smith@example.com)拨打123，则呼叫将以123@example.com的形式发送到VCS中。在这种情况下，VCS无法识别FindMe ID，因此不会发出呼叫。

您可以在VCS上设置呼叫策略，以从所有入站呼叫中删除@example.com，但是，您无法通过解析为SIP AOR的FindMe ID使用其AOR呼叫SIP终端。

提示：以URI形式使用FindMe ID以防止这些问题。