目录

简介

如果集群中的“主配置”VCS发生故障或停止服务，我是否仍可以拨打电话？

相关信息

简介

本文涉及Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway。

问：如果集群中的“主配置”VCS发生故障或停止服务，我是否仍可以拨打电话？

答：是的。主VCS仅用于管理集群中VCS的配置更改。

但是，如果集群中的任何VCS发生故障，注册到该VCS的那些终端必须重新注册到集群中的其他VCS之一，然后才能进行进一步呼叫。H.323终端应自动重新注册到另一个VCS，但大多数SIP终端将需要手动重新配置。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems