目录

简介

问题

解决方案

解决方法

简介

本文档介绍在Catalyst 6800IA交换机上遇到的潜在问题，这些交换机作为即时接入客户端/交换矩阵EXtender(FEX)交换机，最初看起来可能与硬件相关，但是由软件缺陷引起。

问题

在连接了Catalyst 6800IA客户端的Catalyst 6500/6880控制器上，可以发现以下错误/问题：

- "POST:ACT2身份验证：在软重置/重新加载后，在6800IA启动过程中观察到的End， Status Failed"和/或"%ILET-1-DEVICE_AUTHENTICATION_FAIL:"消息，仅在控制台直接连接到6800IA交换机时可见，在加电自检(POST)期间。

- 在6800IA交换机上运行show idprom命令时，出现“hulc_sfp_iic_intf_read_eeprom sfp _index 3 yeti_iic_read_retry fail”错误消息。

- 堆栈拆分（在软重置/重新加载期间正确布线的堆栈作为两个独立堆栈启动）。

这些问题可能间歇性发生，在软重新加载/重置后观察到。同时，当Cisco Catalyst 6800IA堆栈硬重装/重新通电时，不会出现这些症状。

解决方案

这些问题与通过Cisco Bug ID CSCus26920跟踪的软件缺陷有关，并影响以下版本：15.1(2)SY、15.1(2)SY1、15.1(2)SY2、15.1(2)SY3、15.1(2)SY4、15.1(2)SY4a和15.2(1)SY。

该修复将在未来软件版本15.1(2)SY5和15.2(1)SY1中提供。

注意：对于在升级之前遇到问题的交换机，可能需要硬启动，拔掉电源线以关闭/打开交换机电源。

解决方法

对于解决方法，您可以硬重新加载/重新通电Catalyst 6800IA堆栈。