目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

解决方案

控制台会话不接受键盘输入

相关信息

简介

本文档介绍将PC连接到路由器控制台端口并通过命令行界面(CLI)进行访问时要应用的正确设置。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

问题

当控制台电缆从PC COM串行端口或从USB到串行适配器连接到路由器控制台端口时，终端仿真器上不会出现路由器提示。可以观察到的另一个症状是，Terminal Emulator软件上出现垃圾字符，并且路由器不再接受击键。路由器似乎已经崩溃或者没有响应。

解决方案

需要正确设置终端仿真器软件中的设置；否则，屏幕上将显示无法理解的字符。当您设置连接时，请使用这些设置：

Bits per sec    :  9600

Data bits       :     8

Parity          :  none

Stop bits       :     1

Flow control    :  none

以下示例说明了如何在具有超级终端的基于Windows的PC上配置这些设置：

以下示例说明如何在PuTTY终端仿真器上配置这些设置：

注意：如果使用USB到串行适配器建立到路由器的连接，请记得验证为USB适配器提供的COM端口，并在终端仿真器设置下选择适当的COM编号。

如果没有这些设置，路由器通常可以显示输出，但不接受任何击键。因此，路由器看起来就像是被挂起或崩溃了。如果设置正确，您可以使用不同的终端仿真程序配置和监控路由器，选择的软件取决于用于连接的PC或笔记本电脑。

注：在某些路由器上，配置寄存器的控制台速度已更改，并且9600的每秒位速度无法正常工作。然而，此种情况并不常见。除 9600bps 外，有效速率还包括 1200、2400 和 4800 bps。有些平台（尤其是 3600 系列路由器）支持 19200、38400、57600 和 115200 bps。如果无法采用本文档中介绍的设置进行连接，请试试这些设置。

控制台会话不接受键盘输入

此问题可归结到以下这些原因：

- 波特率和 bps 值之间存在差异

- 控制台电缆错误

- 键盘上的 Scroll Lock 选项已启用（请确保在键盘上禁用 Scroll Lock 键）

相关信息

- 排除路由器挂起故障

- 在路由器上配置 Telnet、Console 和 AUX 端口密码

- 使用300和500系列管理型交换机上的控制台连接通过PuTTY访问CLI

- 技术支持页

- 思科技术支持和下载