目标

WAN网络用于连接到Internet。SPA 300和500系列可以配置为具有DHCP IP地址或静态IP地址。这些设置应根据您计划使用IP电话的方式进行更改。如果需要经常通过Web界面访问电话，最好选择静态IP选项；如果希望使用任何Web功能，最好选择DHCP选项。

适用设备

· SPA 500系列

· SPA 300系列

启用WAN

步骤1.按“设置”图标。

步骤2.导航至“设置”，然后使用软键按“选择”。

步骤3.导航至Network Configuration（网络配置），然后使用软键按Select（选择）。

步骤4.导航至WAN连接类型 — 注：按**#解锁或锁定电话上的某些编辑选项。

步骤5.按“编辑”更改WAN连接类型。

步骤6.按Option在DHCP和静态IP之间切换。

· DHCP — 代表动态主机配置协议，这意味着电话上的IP地址不一定每次都相同。

·静态IP — 静态IP地址意味着IP电话每次都有相同的IP地址。

步骤7.按“确定”保存更改。