目标

平均意见得分(MOS)功能用于测量分机的语音质量。其范围从0到5，其中5是最佳质量。这对于监控特定分机上发生的呼叫质量非常有用。MOS通常在电话的基于Web的实用程序上启用。

本文旨在向您展示如何在Cisco IP电话7800和8800系列上启用MOS报告。

适用设备

- 8800电话系列

- 7800电话系列

软件版本

- 10.4

启用MOS报告

步骤1.登录基于Web的实用程序。

步骤2.单击Admin Login > advanced。

步骤3.单击Voice > Ext<Number>。

注意：在本例中，选择Ext1。

步骤4.在SIP UDP Port 1字段中输入端口号。

注意：如果未提供端口号，则5060将用作默认设置。

步骤5.在Voice Quality Report Address字段中输入收集器服务器的IP地址。

注意：如果输入错误，将不发送报告。在本例中，语音质量报告地址1为10.74.121.178:5060。

步骤6.单击“提交所有更改”。

现在，您应该已在IP电话7800和8800系列分机上启用MOS报告。