目录

问题：

为什么执行www.whatismyip.com请显示关于思科WSA的信息。

环境：

思科Web安全工具

症状：

浏览对站点www.whatismyip.com暴露关于Web安全设备的信息。

www.whatismyip.com是能使用发现连接的公网IP地址的URL。

当用户访问此网站，并且用户通过思科Web设备，将显示Web代理人信息。此信息可能不适用于用户环境。

什么是我的IP - whatismyip.com

您的IP地址是：x.x.x.x

可能的代理检测：1.1

example.wsa.com ：<port-> (思科WSA/A.B.C双对氯苯基二氯乙烷)

在思科Web设备必须关闭要确保， www.whatismyip.com不带走Web代理详细信息，通过报头。一旦通过报头被关闭了， Web代理人信息不再将显示。

通过报头请能已禁用从WSA WebUI ：

安全服务> Web代理> Edit设置>报头>请求旁拉通过>不发送

在进行此更改后，您应该不再看到在www.whatismyip.com的WSA详细信息