目录

问题：

ASA不重定向流量对WSA在代理重新启动或临时通信中断以后在WSA和ASA之间

环境：

- 思科Web安全工具(WSA)

- ASA版本在7.2(4.35)以下

- WCCP

在版本7.2(4.35)之前的ASA是受Cisco缺陷CSCsy82260的影响的。在WSA代理有重新启动后，此bug造成ASA停止重定向流量。

这在ASA OS版本7.2(4.35)， 8.0(4.34)， 8.1(2.25)和8.2(1.10)被解决

注意：

如果升级ASA不是可能的，则一立即应急方案是删除WCCP接口命令从ASA和重新应用他们。

命令删除WCCP接口配置：没有WCCP接口<interface-name> <service-id>重定向

命令重新加写WCCP接口配置：WCCP接口<interface-name> <service-id>重定向