目录

问题：

问题：

通过思科网络访问控制提交工具提交URL时，我会选择建议的URL类别。建议的类别是否始终用作报告的URL的类别？

环境：采用AsyncOS 6.3或更高版本的思科网络安全设备(WSA)

一般来说，URL提交将由我们的Web分类操作团队进行审核。他们将为URL分配最适合类别定义的类别。

在此过程中，分析师确实将建议的类别作为类别分配的有力参考。但是，URL的最终类别可能与建议的类别相同，也可能不相同。