目录

简介

背景信息

解决方案

简介

本文描述常见错误，当“HTTP 501没实现的”最终用户接收错误。

背景信息

默认情况下，思科WSA运行在TCP端口8080的Web GUI。 在端口8080的GUI Web服务器运行尝试响应到客户端的流量而不是代理。

解决方案

一般，进来到在端口8080的WSA GUI的所有流量将重定向对HTTPS Web GUI。这造成客户端发送HTTP连接请求到GUI Web服务器，不允许此种连接。

必须设置浏览器使用在WSA配置的其中一个代理端口。要验证或更换哪些端口为Web代理流量启用，请去对：

GUI - > Security服务- >代理设置- >代理的HTTP端口

注意：默认情况下代理是侦听在端口80和3128。

注意：管理接口在22 (SSH)， 8080 (HTTP)和8443运行(HTTPS)。