目录

问题：

问题：

拿来用于最终用户通知(EUN)是否是可能的页的Cisco徽标镜像使用HTTP而不是HTTPS ？

环境：思科Web安全工具(WSA)， EUN启用的徽标镜像

默认情况下，使用HTTPS，在最终用户通知页”显示的“Cisco徽标镜像被拿来。

使用的URL类似于：https://<WSA-IP-address>:8443/images/logos/ironport_logo.gif

万一，我们希望此徽标通过HTTP来源，我们会需要做以下变动：

-------------------------------------------------------------------------------------

1. 在Web管理界面，请导航对：“Network->建立接口- > Edit设置” - >下：“设备管理服务”和不选定下面选项：

- 重定向对HTTPS的HTTP请求(HTTP和HTTPS服务将打开)

2. 导航对“安全服务- >最终用户通知- > Edit设置” - >在“洛戈镜像下”请选择：

- 选择“使用自定义洛戈：”选项

- 配置URL ：http://wsa:8080/images/logos/ironport_logo.gif “wsa”是管理接口的地方名称或IP地址

注意：

- 8080是Web管理界面侦听的HTTP端口的默认设置。如果默认值更改，则请确保使用正确值在上述URL。

- 您可以是验证此值下：网络>建立接口> Edit设置>在“设备管理服务下” > HTTP