目录

问题：

问题：

1. URL categpry警告页为什么没为某些网站立即出现？

2. 如果URL类别警告启用，当用户仍然浏览时，则警告页不可以显示在浏览器90秒？

环境：思科Web安全工具(WSA)，所有AsyncOS版本

症状：

- 在启用之后‘请警告’策略操作、某些浏览器和网站不会显示警告页90秒

- 如果亚里桑策略启用，当用户当前浏览时，警告页在浏览器不可以显示90秒。

示例：

当“新闻”类别设置为在访问策略时的" warn "用户浏览到一个网站，类似cnn.com。如果用户继续浏览，无需关闭浏览器，网站- cnn.com -不会显示“警告的”页为大约90秒，在更改被确认了后。

当浏览器时，缓存网站数据/信息问题典型地发生。当‘浏览器时缓存内容’，浏览器会服务器数据直连从缓存，并且请求不会通过WSA代理被做，因而造成‘警告的’页不显示。

在这种情况下，如果user/s点击浏览器的刷新按钮，警告页将适当地显示。另外如果清除浏览器缓存，并且页再请求，它也将显示警告页。

注意：此行为不为所有网站和浏览器发生。在WSA配置‘警告’之后，多数网站将显示警告页。