目录

问题：

问题：

在思科Web安全工具(WSA)和Cisco Catalyst 3750之间的WCCP协商不工作& 3750交换机控制台报告："00:00:58 ：%PLATFORM_WCCP-4-SDM_MISMATCH ：WCCP要求SDM模板路由”

注意：此消息仅适用于Catalyst 3750和3560交换机。

要支持在Catalyst 3750和3560交换机的WCCP功能，您需要启用交换机数据库管理(SDM)路由模板。

建议操作：

修改SDM模板启用路由模板。请使用路由”全局配置命令的“SDM prefer，通过使用重新加载privileged exec命令， “然后请重新加载”交换机。

另请参阅：Catalyst 3750， 3560， 3550， 2970和2960交换机系统信息指南， 12.2(37)SE