问题：

如何配置WCCP以绕过我的内联网站点？

绕过内部网站的最简单方法是在交换机/路由器上设置重定向列表，该列表将内部目标地址排除在重定向之外。

在思科平台上，您只需创建一个访问列表来拒绝内部地址范围（作为目标），然后允许其余流量。然后，使用“redirect-list”关键字将此列表添加到wccp语句。

拒绝所有RFC1918地址的WCCP重定向的示例

access-list 110 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255

access-list 110 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255

access-list 110 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

access-list 110 permit ip any any

ip wccp web-cache redirect-list 110

ip wccp 90 redirect-list 110

本示例使用“web-cache”和“90”的服务组。 您只需要修改此项，以匹配您使用的任何服务组。