目录

问题

解决方案

问题

思科Web安全工具(WSA)宣布作为域主浏览器，那里是没有列出的Windows共享，并且事件ID 8003在AD事件日志，即使您安装在您的网络的WSA。

环境：WSA (使用NTLM验证)在与AD一起的一Windows网络-所有版本

症状：用户看不到所有Windows共享。AD事件日志错误(事件ID 8003)有很多。

注意：此知识库文章参考没有维护也思科不支持的软件。 信息被提供作为礼貌为您的便利。对于进一步协助，请联系软件供应商。

解决方案

这由在不匹配思科Web的安全工具(WSA)的网络屏蔽很可能造成那个激活目录服务器。

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/w2000Msgs/4409.mspx?mfr=true

-----------------------------------------------------------------------

事件消息：

主浏览器接收从相信的计算机计算机名称的一个服务器公告它是域的主浏览器在传输名称。主浏览器终止或选择是牵强的。

说明：

Windows 2000客户端计算机的子网掩码不正确或是与主域名控制器不同。因为仅在域的一台计算机能运行作为主浏览器，客户端计算机尝试促进自己到子网的主浏览器和失败。

用户动作：

更改TCP/IP协议配置对正确子网掩码。

-----------------------------------------------------------------------

请验证在S系列设备配置的网络屏蔽匹配那个AD。

1. 在AD您能检查在Windows line命令的网络屏蔽用命令‘ipconfig /all’。

2. 要配置在Cisco Web安全工具的网络屏蔽，请使用CLI命令‘interfaceconfig’。切记‘确认’您的更改。

如果这不应该解决您的问题，请发送在支持请求(GUI >支持&帮助>联系支持人)与对应的AD事件日志一起。客户支持工程师能协助解决您进行必要的更改。

.。

条款来源：

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/w2000Msgs/4409.mspx?mfr=true