目录

问题

问题

在最终用户通知重定向URL中传递的参数是什么？

在最终用户通知重定向URL中，定义了以下参数：

时间（日期和时间）

ID（事务ID）

Client_IP（客户端的IP地址）

用户(用户名（如果有）)

站点（目标的主机名）

URI(URL_Path)

Status_Code（HTTP状态代码）

Decision_Tag（ACL决策标记）

URL_Cat（URL类别）

WBRS（WBRS分数）

DVS_Verdict（DVS判定分数）

DVS_ThreatName（DVS威胁名称）

以下是最终用户通知重定向URL的示例：

http://www.example.com/eun.policy.html?Time=21/Jun/2007:23:22:25%20%2B0000&ID=0000000004&Client_IP=172.17.0.8&User=-&Site=www.linkedin.com&URI=index.html&Status_Code=403&Decision_Tag=BLOCK_WEBCAT-DefaultGroup&URL_Cat=Job&WBRS=-&DVS_Verdict=-&DVS_ThreatName=-