目录

问题

是否能通过WSA传递非HTTP流量？

显式代理模式：

除非该请求是CONNECT请求，否则不可能。

透明代理模式：

如果思科网络安全设备(WSA)配置为透明模式，且客户端的非HTTP请求也是透明的，则代理会自动隧道到达端口80的非HTTP流量。因此，自定义应用程序可能运行正常。