Contents

问题

环境

解决方案

问题

如何能阻拦与SafeSearch的搜索关闭的谷歌镜像？

环境

Cisco Web安全工具(WSA)， AsyncOS的所有版本

解决方案

使用以下常规表示，同在WSA停用的安全的搜索选项，为了阻拦在谷歌的谷歌镜像，您需要创建一个新的自定义URL类别：

www.google.*/imghp \ ？hl=

google.*/.*&tbm=isch

之后请切记对谷歌的所有请求由工具解码。