目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

创建监控节点备份

简介

本文档介绍如何将监控节点备份还原到与使用监控节点的服务器不同的服务器。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于思科身份服务引擎(ISE)版本1.1.x。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

创建监控节点备份

1. 通过CLI或管理GUI为当前监控节点生成备份。

2. 从目标监控节点生成完全按需备份。

3. 检查存储这些文件备份的存储库：

- Mntdbfull_hostname_date_time.tar.gpg

- ise_catalog.xml

4. 将备份从当前节点复制到托管ise_catalog.xml文件的存储库。

5. 编辑ise_catalog.xml文件以指向要恢复到新节点的备份文件。此示例还原名为ProductionMNT.gpg的备份。

From:

<void property="fullImage">

<string>mntdbfull_ise-rec5_20130627_110059</string>

To:

<void property="fullImage">

<string>ProductionMNT</string>

6. 在Admin GUI中，导航至Administration > System > Maintenance > Data Management > Monitoring Node > Data Restore。请注意，以前的备份包括ProductionMNT.gpg文件。

7. 选择要恢复的备份，输入创建备份时使用的加密密钥，然后单击“恢复”。

8. 允许恢复运行至完成。在恢复运行时，请勿导航到GUI中的其他位置或进行更改。此过程可能需要一些时间。恢复完成后，节点上的ISE服务将重新启动。