目录

简介

背景信息

简介

本文档介绍“CPU总利用率”和“perCentCPUtilization.0”之间的区别。

背景信息

总CPU利用率可得出双CPU系统中最繁忙的CPU的平均使用率（例如C650、X1050）或单CPU系统（所有其他型号）中CPU的平均使用率。

要监控整体系统使用情况，“CPU总利用率”是应该监视的统计数据。

perCentCPUtilization显示系统的总负载。