目录

简介

如何在IEA设备上生成新的证书请求？

简介

本文档介绍如何在IronPort加密设备(IEA)设备上生成新的证书请求。

如何在IEA设备上生成新的证书请求？

对于IEA，要生成新的证书请求，请执行以下操作：

1. 在GUI中：密钥和证书(Keys and Certificates)> SSL Setup（SSL设置）>获取证书请求(Get Certificate Request)。

2. 密钥库字段应预填有：
[安装目录]/conf/enterprise.keystore

将企业更改为适当的名称(例如[安装目录]/conf/company.keystore)。

3. 填写以下字段：
主机=设备的主机名(例如：pso10.postx.com)

状态=拼写全名(例如：  加州)

国家/地区=两个字母代码（美国，而非美国）

有效期（最长约为2000天）

注意：请勿丢失密码，否则，在收到新证书后，您必须重复此过程。

4. 单击Generate Keys and Certificate Request。
这将在屏幕底部生成证书请求文本。

5. 复制生成的文本并将其发送到所选的CA。
注意：在购买证书时，您要选择Apache/Tomcat作为Web服务器。