目录

简介

解决方案

简介

本文档介绍如何在指定天数内未打开信封时通知发件人。

解决方案

1. 打开创建注册信封的应用程序。

默认情况下，这些应用程序为RegisteredEnvelopeEnrolled和RegisteredEnvelopeEnrolledLarge或RegisteredPxMail和RegisteredPxMailLarge。

2. 转到“注册信封”选项卡。

3. 将“读取通知间隔”设置为所需的天数。

4. 从Configuration选项卡> PostX Services > Scheduled Task List，创建新的“Registered Envelope Service Task”以发送通知消息。

5. 保存更改。