目录

简介

上传文件以进行分析

查看文件分析报告

文件分析支持的文件

简介

“文件分析”(File Analysis)允许您将可执行文件上传到一个环境中，在该环境中，文件会被放在队列中，以便自动执行和分析。然后，所有FireAMP用户都可以获得结果。“文件分析”(File Analysis)页面还允许您搜索可执行文件的SHA-256，以确定文件是否已经分析。  如果已分析文件，则分析报告可用，任何用户均可查看。

上传文件以进行分析

1.定位至“文件分析”页。单击“分析”(Analysis)菜单，然后选择“文件分析”。

2.在“文件分析”(File Analysis)页面上，可以提供SHA-256或要分析的文件的名称。

3.如果已输入的SHA-256存在分析，您将能够查看分析状态和报告。

4.如果之前未分析该文件，则可以提交文件进行分析。要上传文件，请单击“提交文件以供分析”按钮，浏览要上传的文件，然后单击“上传”按钮。

注意：文件上传限制为20兆字节。

查看文件分析报告

上传文件后，根据文件类型和沙盒负载，完成分析大约需要30到60分钟。

单击“报告”(Report)按钮可以查看“已完成”(Completed)分析。

当文件分析正在进行时，您将能够看到“正在进行”状态，如下所示。分析完成后，“报告”按钮可用。

文件分析支持的文件

文件分析沙盒支持以下应用：

- PDF

- FLV

- HLP

- JAR

- MDB

- RTF

- SWF

- WRI

- XLW

- Microsoft EXE

- MS Office文件