目录

简介

先决条件

描述

配置

网络图

配置

验证

相关的思科支持社区讨论

简介

本文档概述了对MPLS云上的CEM流量进行优先排序所需的QoS配置。CEM在时分复用(TDM)网络和分组网络(如多协议标签交换(MPLS))之间提供网桥。 路由器将TDM数据封装在MPLS数据包中，并通过CEM伪线将其发送到远程提供商边缘(PE)路由器，从而充当整个数据包网络的物理通信链路。

先决条件

在配置QoS以确定ASR901路由器上CEM流量的优先级下，执行以下步骤

1>在路由器上配置一个或多个CEM组。每个CEM组代表连接到端口的TDM电路中的一组时隙。在端口上配置CEM组时，路由器会创建一个与端口具有相同插槽/端口号的接口（例如CEM0/1）。

2>为每个CEM组配置伪线。路由器将每个组中的时隙中的数据映射到其伪线，并通过MPLS网络将数据发送到远程PE路由器。使用带encap mpls的xconnect命令为每个CEM组创建伪线。

注意：有关ASR901平台CEM配置的详细信息，请点击。

描述

在此配置示例中，我们在CEM组上配置了入口QoS策略，以便标记CEM流量以在MPLS接口上进行优先排序。VLAN接口配置为MPLS接口。此第3层VLAN接口通过第2层EVC和网桥域配置绑定到物理接口。

为了排定出口流量的优先级，我们在MPLS接口上有QoS策略，以根据需要标记MPLS实验位。另一个队列QoS策略应用于物理出口接口下，该接口最终用于为通过MPLS链路的CEM流量提供所需的优先级

配置

网络图

配置

以下是入口QoS配置

!

策略映射CEM

class class-default

set qos-group 5

!

接口CEM0/1

no ip address

load-interval 30

CEM 0

服务策略输入CEM

xconnect 10.1.1.2 151 encapsulation mpls

!

以下是出口QoS配置

!

表映射CEM-TEST

映射从1到1

映射从2到2

映射从3到3

映射从4到4

映射从5到5

映射从6到6

映射从7到7

默认复制

!

策略映射ABC

class class-default

set mpls experimental topmost qos-group table CEM-TEST

!

接口VLAN225

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

mpls ip

service-policy output ABC

!

注意：表映射仅对QoS组和MPLS实验位之间的非默认映射是必需的。对于默认映射，表映射可从QoS策略映射中排除

!

class-map match-any MPLS_EXP

match qos-group 5

match mpls emperimental topmost 5

!

policy-map CHILD_POLICY_MAP

类MPLS_EXP

优先级百分比50

!

policy-map PARENT_POLICY_MAP

class class-default

形状平均值600000000

service-policy CHILD_POLICY_MAP

!

interface GigabitEthernet0/0

no ip address

load-interval 30

negotiation auto

service-policy输出PARENT_POLICY_MAP

service instance 1 ethernet

encapsulation dot1q 225

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 225

!

验证

“show policy-map interface <int>”命令可用于验证上述配置。ASR901平台仅支持字节计数器，不支持数据包计数器。此平台的所有QoS限制都记录在此

除上述限制外，ASR901平台不支持CEM QoS策略映射的任何计数器。