目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

如何清除警报

相关信息

简介

本文档介绍如何清除DS3XM警报指示信号虚拟支路(AIS-V)警报。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于3.0版之前的软件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

如何清除警报

要清除DS3XM AIS-V警报，请完成以下步骤：

1. 确定受影响的端口（例如，节点ID、插槽编号、端口号或虚拟支路[VT]编号）。

2. 创建从受影响端口返回到自身的单向VT电路。为电路提供一个易于识别的名称。

例如，Node 1 > Slot 2 > Port 2 > VT 13交叉连接到Node 1 > Slot 2 > Port 2 > VT 13。

3. 转到DS3XM卡的卡视图。

4. 单击Maintenance，然后单击DS1选项卡。

5. 在警报中找到VT(例如，DS3 #2或DS1 #13)。

6. 在“环回类型”下选择“设施（行）”，然后单击“应用”。

7. 单击Circuits。

8. 找到并选择您在步骤2中创建的单向电路。

9. 单击删除。

10. 在“删除确认”框中单击“是”。

11. 转到DS3XM卡的卡视图。

12. 单击Maintenance，然后单击DS1选项卡。

13. 在Facility(line)Loopback中找到VT。

14. 在“环回类型”下选择“无”。

15. 单击 Apply。

16. 单击Alarms，验证AIS-V警报是否已清除。

17. 对DS3XM卡上的所有AIS-V警报重复上述步骤。

相关信息

- 光纤产品支持页面

- 技术支持和文档 - Cisco Systems