Contents

Introduction

问题

解决方案

Introduction

本文描述如何使用性能监控(Perfmon)设置和集进程为了用Windows平台排除复杂问题故障。Cisco建议您有Windows操作系统知识。

问题

某些问题要求对Windows平台的一个详细分析。这些问题也许要求您收集一全面的Perfmon为了适当地排除他们故障。

解决方案

请使用Windows服务器追踪为了运行Perfmon和排除问题故障。

1. 请永久禁用所有屏幕保护程序。

2. 点击开始，点击运行，输入Perfmon，并且点击OK键。

3. 扩展性能日志和戒备。

4. 突出显示计数器日志和用鼠标右键单击在右窗格打开菜单。

5. 从此菜单，请选择新的日志设置，命名新的日志，并且点击OK键。

6. 点击Add Counters。验证正确的计算机在挑选计数器对象选择从计算机下拉列表。

7. 选择性能对象并且从这些项目的下拉列表添加挑选计数器：

- 内存

可用的MB

可用的KB

做的字节(在MB)

页/sec

页错误/sec

- 系统

进程

处理器队列长度

- 处理器

%Processor时间(安装的每个CPU)

- 物理磁盘

Avg磁盘队列长度

%磁盘时间

%空闲时间

- 传呼文件

%使用方法

- 网络接口

字节总数

输出队列长度

- *进程(例如， ctiserver.exe和opc.exe)

%Processor时间

专用的字节(在MB)

页错误/sec

页/sec

IO写字节/sec (在KB)

IO写操作/sec

工作区(在MB)

把柄计数

8. 设置间隔每15秒。

9. 点击Log Files选项并且设置日志文件类型为二进制圆锉。

10. 配置2GB限制。保证有适应足够的磁盘空间日志文件。

11. 点击Schedule选项，并且手工设置终止日志的日程表并且手工开始日志。