目录

简介

Ping的最大数量和MTU大小

简介

本文档介绍思科网真多方会议网桥和视频会议网关响应的ping的最大数量和最大传输单位(MTU)大小。

Ping的最大数量和MTU大小

在测试ping泛洪时，思科网真多方会议网桥和视频会议网关似乎显示出显着的数据包丢失。为了避免过载，这些设备的响应会受到限制。这些限制在内核中应用，因此它们显示为交叉产品。

下表详细列出了每台设备响应的ping的最大数量和MTU大小：

设备

最大Ping响应数

Ping响应的最大大小

思科4200系列多点控制单元(MCU)

每秒100次ping

76字节负载

思科8420系列MCU

思科4500系列MCU

思科3200系列ISDN网关(GW)

思科3241系列ISDN网关

思科8320系列ISDN GW

思科8321系列ISDN GW

思科3500系列IP网关

思科8350系列IP GW

思科8330系列串行网关

思科3200系列IP视频会议录制(VCR)

思科8220系列IP VCR

思科8050系列管理引擎

思科5300系列MCU

每秒199个ping

无限制,

MTU相关

思科8510系列MCU

思科8710系列网真服务器(TPS)

思科7010系列TPS

思科3600系列高级媒体网关